目的

Point-to-Point Tunneling Protocol(PPTP)は、VPNを実装するための方式です。 PPTPは、Point-to-Point Protocol(PPP)パケットで、Transmission Control Protocol（TCP；伝送制御プロトコル）およびGeneric Routing Encapsulation（GRE；総称ルーティングカプセル化）上の制御チャネルを使用します。ルーティングとリモートアクセスサービス(RRAS)は、サーバーがネットワークルーターとして機能できるようにするサーバーソフトウェアです。PPTPがRRASに転送されると、RRASサーバーはPPTPを転送するネットワークを制御できるようになります。

このドキュメントの目的は、Point-to-Point Tunneling Protocol(PPTP)をRouting and Remote Access Service(RRAS)に転送する方法について説明することです。

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

RRASへのPPTPの転送

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Setup > Forwardingの順に選択します。Forwardingページのビューを次に示します。

ステップ 2：Serviceドロップダウンリストから、Point-to-Point Tunneling ProtocolにPPTPを選択します。

ステップ 3：IP Addressフィールドに、VPNサービスをホストするサーバのIPアドレスを入力します。IPアドレスは同じサブネットに属している必要があります（確認するには、サブネットカルキュレータを使用できます）。

ステップ 4：VPNルータでポート範囲転送を有効にするには、Enableチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ 5：[リストに追加（Add to List）] をクリックします。

手順 6：[Save] をクリックします。

帯域幅の設定

帯域幅管理は、ネットワークリンク上の通信を測定および制御します。 帯域幅管理は、ビット/秒(bps)またはバイト/秒(bps)で測定されます。帯域幅構成設定では、アップストリームおよびダウンストリームトラフィックと、さまざまなタイプのトラフィックに対するQuality of Service(QoS)設定が許可されます。

ステップ 1：Web設定ユーティリティで、System Management > Bandwidth Managementの順に選択します。Bandwidth Managementページが開きます。

ステップ 2：Typeで、Rate Control オプションボタンをクリックします。

ステップ 3：設定を適用するInterfaceフィールドのWAN Interfaceのチェックボックスをオンにします

ステップ 4：Serviceドロップダウンリストから、GREを選択します。GREは、仮想ポイントツーポイントリンク内で使用されるカプセル化プロトコルであり、PPTPをRRASに転送するために必要です。

ステップ 5：IPフィールドに、サーバが使用するIPアドレスの範囲を入力します。

手順 6：Directionドロップダウンリストから、Downstreamを選択します。

手順 7：最小Rateフィールドに、帯域幅の最小レートをKbit/秒で入力します。

ステップ 8：最大でRateフィールドに、帯域幅の最大レートをKbit/秒で入力します。

ステップ 9：作成した帯域幅管理の調整を有効にするには、Enableにチェックマークを付けます。

ステップ 10：[リストに追加（Add to List）] をクリックします。

ステップ 11[Save] をクリックします。