目的

ルータをカスケードしてネットワークを拡張できます。カスケードルータとは、単に1つのルータを別のルータに接続することを意味します。ルータを追加すると、有線デバイスがインターネットにアクセスできるポートが増えたり、無線ルータを追加すると無線クライアントの数が増えたりします。カスケード接続では、プライマリルータとセカンダリルータがあります。プライマリルータは、モデムまたはISPに直接接続するルータです。この記事では、RV120W（セカンダリルータ）をRV0xxシリーズVPNルータ（プライマリルータ）に接続します。

ルータをカスケード接続するには、次の2つの方法があります。

1. VPNルータのイーサネットケーブルをワイヤレスルータの通常のイーサネットポート(LAN-LAN)に接続します。両方のルータが同じサブネット上にある。

2. VPNルータからワイヤレスルータのインターネットポート(LAN-WAN)にイーサネットケーブルを接続します。ルータは異なるサブネット上に存在する。

この記事では、ワイヤレスルータをRV0xx VPNルータ(RV082/RV042/RV042G)にカスケードする方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

・ RV120W

[Software Version]

・ v4.2.2.08（VPNルータ用）

・ 1.0.2.6（RV120Wワイヤレスルータ用）

LANポート(LAN-LAN)を介したVPNルータへのRV120Wのカスケード

ステップ 1：RV120Wのルータ設定ユーティリティにログインし、Networking > LAN (Local Network) > IPv4 LANの順に選択します。IPv4 LAN（ローカルネットワーク）ページが開きます。

ステップ 2：ルータのIPアドレスを変更して、VPNルータのIPアドレスと同じにならないようにします。これら2つのIPアドレスは、同じサブネットに存在する必要があります。IPアドレスを変更して同じサブネットに残すには、IPアドレスの最後の番号だけを変更することをお勧めします。

注：ネットワークに割り当てられたサブネットによっては、これは同じサブネットではない場合があります。

ステップ 3：DHCP ModeドロップダウンリストからDHCPサーバモードNoneを選択します。

ステップ 4：[Save] をクリックして、設定を保存します。変更が保存されると、ルータはリブートします。

ステップ 5：Networking > Routing > Routing Modeの順に選択します。Routing Modeページが開きます。

手順 6：ModeフィールドのRouterオプションボタンをクリックします。

手順 7：[Save] をクリックして、設定を保存します。

ステップ 8：イーサネットケーブルを使用して、RV0XXシリーズVPNルータのローカルポートをRV120Wの任意のローカルポートに接続します。

注：どちらかのルータに接続されたPCから両方のルータのGUIにアクセスできる場合、ルータは正常にカスケードされます。

WANポート(LAN-WAN)経由でのVPNルータへのRV120Wのカスケード

ステップ 1：RV120Wのルータ設定ユーティリティにログインし、Networking > LAN > IPv4 LANの順に選択します。IPv4 LAN（ローカルネットワーク）ページが開きます。

ステップ 2：ルータのIPアドレスを変更して、VPNルータのIPアドレスと同じサブネットにないようにします。IPアドレスの2番目から最後の番号を変更して、ルータを別のサブネットに変更することを推奨します。

注：ネットワークに割り当てられたサブネットによっては、異なるサブネットではない場合があります。

ステップ 3：[Save] をクリックして、設定を保存します。

ステップ 4：RV0XXシリーズVPNルータのLANポートからワイヤレスルータのWANポートにイーサネットケーブルを接続します。

注：この時点で、PCがセカンダリルータに接続されている間は、PCからプライマリルータのGUIにアクセスできません。