目的

ルータでVPNを設定する場合、VPNに接続できるようにコンピュータでVPNクライアントソフトウェアを設定する必要があります。シスコは、エンドユーザがVPNトンネルに接続するためのソフトウェアであるQuickVPNを提供しています。QuickVPNを使用できない場合や適切に実行できない場合があるため、接続には別の方法が必要になります。

このドキュメントの目的は、RVシリーズVPNルータ用のWindows 8で代替VPNをセットアップする方法を説明することです。

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.2.08

Windows 8用VPN

ステップ 1：コンピュータにログインし、Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Centerの順に選択します。ネットワークと共有センターページが開きます。

ステップ 2：Set up a new connection or networkをクリックして、新しい接続またはネットワークを作成します。Set Up a Connection or Networkウィンドウが表示されます。

ステップ 3：Connect to a workplaceをクリックして、VPN接続をセットアップします。

ステップ 4：[Next] をクリックして次に進みます。 Connect to a Workplaceウィンドウが表示されます。

ステップ 5：Use my Internet connection (VPN) をクリックして、VPNにインターネット接続を使用します。

手順 6：後でインターネット接続を設定するには、I'll set up an Internet connection laterをクリックします。

手順 7：Internet AddressフィールドにVPNルータのIPアドレスを入力します。

ステップ 8：Destination nameフィールドに、VPN接続を識別する名前を入力します。

ステップ 9：[Create] をクリックします。

ステップ 10： タスクバーの[ネットワーク]アイコンをクリックします。これにより、コンピュータに接続できるすべてのネットワーク、ワイヤレス、VPN、およびダイヤルアップが表示されます。

ステップ 11Connectをクリックして、特定の接続に接続します。

ステップ12:Usernameフィールドにユーザ名を入力します。これは、RV0xxシリーズVPNルータのVPNトンネルに設定したユーザ名と同じです。VPNトンネルのユーザを設定する方法の詳細については、『RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでのVPNユーザの管理』を参照してください。

ステップ 13Passwordフィールドにパスワードを入力します。これは、RV0xxシリーズVPNルータのVPNトンネルに設定したパスワードと同じです。VPNトンネルのユーザを設定する方法の詳細については、『RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでのVPNユーザの管理』を参照してください。

ステップ 14：[OK] をクリックします。