目的

Vonageデジタル電話サービスは、電話サービスの代わりに既存のインターネット接続を使用して電話をかけることを可能にする商用Voice over IP(VoIP)ネットワークです。Vonageは、世界中の異なるブロードバンドデバイスに個人をリンクする低コストの通信サービスを提供するVoIP企業です。Vonageは、標準の電話ケーブルではなく、ブロードバンドインターネット接続を介して電話コールを転送します。

この記事では、RV016、RV042、RV42G、およびRV082 VPNルータでVonageを新しいサービスとして追加する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- RV016

- RV042

- RV042G

- RV082

[Software Version]

- v4.2.2.08

Vonageを新しいサービスとして追加

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、System Management > Bandwidth Managementの順に選択します。 Bandwidth Management Typeページが開きます。

ステップ 2：[サービス管理（Service Management）] をクリックします。Service Managementページが開きます。

SIPの追加

Session Initiation Protocol（SIP；セッション開始プロトコル）は、インターネットプロトコル経由で音声およびビデオコール通信セッションを開始するために使用されるアプリケーション層プロトコルです。音声データやビデオデータは含まれません。SIPは2つのエンドポイント間でセッションを確立するだけです。

ステップ 3： Service Nameフィールドにサービス名を入力します。

ステップ 4：ProtocolドロップダウンリストからUDPを選択します。 ユーザデータグラムプロトコル(UDP)は、TCPよりもコネクションレス型で高速なため、VoIPトラフィックに適しています。 Protocolフィールドの横にUDP番号が表示されます。

ステップ 5：Port Rangeフィールドに、ポート範囲として5060 ～ 5070を入力します。これは、VonageがSIP用に使用するポート範囲です。

手順 6：Add to Listをクリックして、新しいサービスをテーブルに追加します。

RTPの追加

Real-time Transport Protocol(RTP)は、SIPプロトコルがセッションを確立した後に音声またはビデオデータパケットを交換するために使用されます。この場合、RTPはIPを介して音声およびビデオデータを伝送します。

手順 7：Add Newをクリックして、リストに2つ目の設定を追加します。

ステップ 8：Service Nameフィールドにサービス名を入力します。

ステップ 9：ProtocolドロップダウンリストからUDPを選択します。 UDPプロトコル番号はProtocolフィールドの横に表示され、VoIPトラフィックに使用されます。 Protocolフィールドの横にUDP番号が表示されます。

ステップ 10：Port Rangeフィールドに10000 ～ 25000 のポート範囲を入力し、アクティブなすべてのポートがカバーされ、通信に対してオープンであることを確認します。このポート範囲は、RTPによってVonage用に使用されます。

ステップ 11 [リストに追加]をクリックして、新しいサービスをテーブルに追加します。

ステップ 12 OKをクリックして変更を保存します。