目的

pingテストは、コンピュータがネットワーク内のデバイスと通信できるかどうかを判断するために使用するネットワークユーティリティです。pingテストによって提供される情報は、ネットワーク管理者が接続の状態を判断するのに役立ちます。また、接続を修正または強化するために必要なアクションを決定することも役立ちます。この記事では、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでpingテストを実行する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.1.02

ping テスト

ステップ 1：Router Configuration Utilityにログインし、System Management > Diagnosticの順に選択します。Diagnosticページが開きます。

ステップ 2：Pingオプションボタンをクリックして、pingテストを実行します。

ステップ 3：Ping host or IP Addressフィールドに、pingを実行するIPアドレスまたはURLアドレスを入力します。

ステップ 4：Goをクリックして、pingテストを開始します。

pingテストが終了すると、次の情報が表示されます。

・ステータス – pingが成功したか失敗したかを示します。

・ Packets：デバイスが送受信したパケットの数を示します。これは、テストで失われたパケットの割合も示します。

・ Round Trip Time：接続を確立してテストを完了するまでにPINGにかかった時間を示します。最小値、最大値、および平均値の3つの値があります。