目的

簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)は、IPネットワーク上のネットワークデバイスを収集し、設定します。障害や不適切なアクセスを検出することで、パフォーマンスを監視できます。

このドキュメントの目的は、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでSNMP設定を行う方法を説明することです。

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.2.08

SNMPの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、System Management > SNMPの順に選択します。SNMPページが開きます。

ステップ 2：SNMP機能を有効にするには、Enabled SNMPチェックボックスにチェックマークを付けます。追加のフィールドが表示されます。

ステップ 3：System Nameフィールドに、ルータのホスト名を入力します。

ステップ 4：System Contactフィールドに、ネットワーク管理者の担当者名を入力します。

ステップ 5：System Locationフィールドに、ネットワーク管理者の連絡先情報を入力します。

手順 6：Get Community Nameフィールドに、SNMP GETコマンドを入力します。上限は64文字の英数字です。デフォルトはPublicです。

手順 7：Set Community Nameフィールドに、SNMP SETコマンドを入力します。範囲は最大64文字の英数字です。デフォルトはPrivateです。

ステップ 8：Trap Community Nameフィールドに、トラップとともに送信されるパスワードを入力します。範囲は最大64文字の英数字です。デフォルトはpublicです

ステップ 9：Send SNMP Trap toフィールドに、要件に基づいてIPv4またはIPv6のそれぞれのフィールドにIPアドレスを入力するか、SNMP管理ソフトウェアを実行しているサーバのそれぞれのフィールドにドメイン名を入力します。

ステップ 10：[Save] をクリックして、設定を保存します。