目的

RV110Wでは、ポートの速度とフロー設定を異なるように設定できます。ユーザは、高速データトラフィックを必要とするデバイスが1つのポートに接続し、速度を必要としないデバイスが別のポートに接続できるように、ポートの速度を調整できます。帯域幅はポート上で適切に分散できます。フロー設定は、フローデータの制御に役立ち、さらに帯域幅管理にも役立ちます。

この記事では、RV110Wのポート管理設定の設定方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV110W

手順

ステップ1:Web設定ユーティリティを使用して、[Networking] > [LAN] > [Port Management]を選択します。

ステップ2：テーブルで、編集するポートの[Mode]ドロップダウンメニューからモードを選択します。

・オートネゴシエーション：このオプションは、RV110Wと接続デバイスの間の共通の速度を自動的に設定します。

・ 10Mbps Half：このオプションは、10Mbpsでデータを送信しますが、一度に送信する方法は1つだけです。

・ 10 Mbps Full：このオプションは、10 Mbpsで同時に両方向にデータを送信します。

・ 100Mbps Half：このオプションは、100Mbpsでデータを送信しますが、一度に送信する方法は1つだけです。

・ 100Mbps Full：このオプションは、100Mbpsで同時に両方向にデータを送信します。

ステップ3:[Flow Control] チェックボックスをオンにして、RV110Wがデータ速度を調整できるようにします。これにより、高速な送信者が低速な受信者を圧倒しなくなります。

ステップ4:[保存]をクリックして変更を保存するか、[キャンセル]をクリックして破棄します。