目的

RV110Wでは、管理者はセキュリティセットID(SSID)が特定の時間にネットワークにアクセスすることを許可できます。これにより、ネットワークセキュリティが向上します。この記事では、RV110WのTime of Day Access（TOD；時間アクセス）の設定方法について説明します。

該当するデバイス

- RV110W

手順

ステップ1:Web構成ユーティリティを使用して、[Wireless] > [Basic Settings]を選択します。[基本設定]ページが開きます。

ステップ2:[Wireless Table]で、[Time of Day Access]設定を編集するSSIDのチェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Time of Day Access]をクリックします。新しいページが開きます。

ステップ4:[Active Time]の右側にある[Enable] チェックボックスをオンにして、特定の時間だけSSIDがネットワークにアクセスできるようにします。

ステップ5:[Start Time]の右側で、[Hours]、[Minutes]、および[AM/PM]ドロップダウンメニューを使用して、SSIDがネットワークにアクセスできる開始時刻を設定します。

ステップ6:[Stop Time]の右側で、[Hours]、[Minutes]、および[AM/PM]ドロップダウンメニューを使用して、SSIDがネットワークにアクセスできる停止時間を設定します。

ステップ7：変更を保存するには[保存]を、変更を破棄する場合は[キャンセル]を、前のページに戻る場合は[戻る]をクリックします。