目的

IPv4 LANの設定は、デバイスをRV110Wに接続するのに役立ちます。VLAN、IPアドレス、およびサブネットマスクは、[LAN Configuration]ページで設定できます。

このドキュメントの目的は、RV110WでIPv4 LAN設定を設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

- RV110W

IPv4 LANの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティで、[Networking] > [LAN] > [LAN Configuration]を選択します。

ステップ2:[VLAN]ドロップダウンメニューで、IPv4 LANのVLANを選択します。

ステップ3:[Local IP Address]フィールドに、RV110WのLAN IPアドレスを入力します。

ステップ4:[サブネットマスク]ドロップダウンメニューで、新しいIPアドレスのサブネットマスクを選択します。

ステップ5:[Save]をクリックします。