目的

RV110Wは、デフォルトでLANのDHCPサーバとして機能します。DHCPを有効にすると、RV110WのIPアドレスがLANへのゲートウェイアドレスとして機能します。RV110Wは、アドレスプールからLAN上のPCにIPアドレスを割り当てます。RV110Wは、各アドレスが割り当てられる前にテストを行い、LAN上の重複アドレスを回避します。

このドキュメントの目的は、RV110WでDHCPサーバ設定を設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

- RV110W

LAN DHCPサーバの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティで、[Networking] > [LAN] > [LAN Configuration]を選択します。

ステップ2:[DHCP Server]フィールドで、次のいずれかのラジオボタンをクリックします。

- [Enable]:RV110WがDHCPサーバとして動作できるようにします。

- Disable:RV110WのDHCPを無効にします。

- DHCPリレー：RV110Wを、別のDHCPサーバによるIPアドレスのリレーとして機能させます。

ステップ3:[Enable]を選択した場合は、次の情報を入力します。

- [Starting IP Address]:IPアドレスプールの最初のアドレスを入力します。LANに参加している新しいDHCPクライアントには、この範囲のIPアドレスが割り当てられます。

- [Maximum Number of DHCP Users]:DHCPクライアントの最大数を入力します。

- [IP Address Range]:（読み取り専用）DHCPクライアントが使用できるIPアドレスの範囲を表示します。

- [Client Lease Time]:IPアドレスがリースされる期間（時間）を入力します。

- [Static DNS 1]：プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

- [Static DNS 2]：セカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

- [Static DNS 3]:3番目のDNSサーバを入力します。

- [WINS]：プライマリWindowsインターネットネームサービス(WINS)サーバのIPアドレスを入力します。

ステップ4:[DCHP Relay]を選択した場合、[Remote DHCP Server]フィールドにリレーゲートウェイのアドレスを入力します。

ステップ5:[Save]をクリックします。