目的

[Wireless Statistics]ページには、すべてのワイヤレスネットワークで送受信されたすべてのデータの合計が表示されます。この情報は、トラブルシューティングを行い、問題の原因やネットワークを確認するのに役立ちます。

このドキュメントでは、RV110Wのワイヤレス統計情報ページを表示する方法について説明します。

該当するデバイス

- RV110W

ワイヤレス統計情報

ステップ1:Webベースの設定ユーティリティで、[Status] > [Wireless Statistics]を選択します。[ワイヤレス統計]ページが開きます。

ステップ2:[Refresh Rate]ドロップダウンメニューで、ポート統計情報を更新する前にデバイスが待機する時間を選択します。

ステップ3：簡易ラベルでデータを表示するには、「簡易統計データの表示」ボックスをオンにします。例：バイトではなくkB。

ステップ4：データが[Wireless Statistics]テーブルに表示されます。

- [SSID Name]：ワイヤレスネットワークの名前。

- Packet：送受信された無線パケットの数。

- Byte：送受信されたバイト数。

- Error：送受信されたパケットエラーの数。

- Dropped：ドロップされた送受信パケットの数。

- マルチキャスト：送信されたマルチキャストパケットの数。

- Collisions：このポートでのシグナルコリジョンの数。

ステップ5:[Clear Count]ボタンをクリックして、記録されたすべての統計情報をクリアします。

ステップ6:[Save]をクリックします。