目的

DiffServコードポイント(DSCP)は、フレームのIPヘッダー上のトラフィックの優先順位を指定するために使用されます。DiffServは、さまざまなQoS要件を満たすことができる複数のサービスモデルです。ここでは、ネットワークは各パケットで指定されたQoSに基づいて特定の種類のサービスを配信しようとします。この仕様は、IPパケットや送信元アドレスと宛先アドレスで6ビットDSCP設定を使用するなど、さまざまな方法で発生します。ネットワークは、QoS仕様を使用して、トラフィックの分類、マーキング、シェーピング、ポリシング、およびインテリジェントキューイングを実行します。また、いくつかのミッションクリティカルなアプリケーションや、エンドツーエンドのQoSを提供するために使用されます。通常、Differentiated Services(DSCP)はトラフィック分類のレベルが比較的粗いため、集約フローに適しています。DSCPを使用して、ルータがType of Service(ToS)オクテットのプライオリティビットを使用して、レイヤ3のトラフィックにQoSよりも優先されるようにします。

このドキュメントでは、RV110W Wireless-N VPNファイアウォールのQoSマッピングでのDSCP設定について説明します。

該当するデバイス

- RV110W

トラフィック転送キューマッピングへのDSCP値の設定

ステップ1：ファイアウォール設定ユーティリティを使用して、[QoS] > [DSCP Settings]を選択します。「DSCP設定」ページが開きます。

注：[QoS Port-based Settings]ページをクリックし、[Trust Mode]が[DSCP]に選択されていることを確認して、次に進みます。詳細については、『RV110W、RV120W、およびRV220WでのQoSポートベースの設定』を参照してください。

ステップ2：該当するオプションボタンをクリックして、RFC値のみをリストするか、DSCP設定テーブル内のすべてのDSCP値をリスト表示するかを選択します。この記事では、[Expand to view all DSCP Values]をクリックして、DSCPのすべての値を表示します。

ステップ3:DSCP設定テーブルの各DSCP値に対し、[キュー]ドロップダウンリストから優先レベルを選択します。これにより、DSCP値が選択されたQoSキューにマッピングされます。

一般に、優先順位を設定するために使用できる4つの値があります。キュー番号w.r.tの10進数のデフォルト値は次のとおりです。

- 0-15：デフォルトのDSCP値は1です。この値は最も低いプライオリティです。

- 16-23：デフォルトのDSCP値は2です。

- 24-39および48-63：デフォルトのDSCP値は3です。

- 40-47：デフォルトのDSCP値は4です。この値は最も高い優先度です。

ステップ4：変更を適用するには[Save]をクリックし、変更を適用する場合は[Restore Default]をクリックして、古い値に戻します。