目的

セッションタイムアウトを設定すると、ゲストまたは管理者が指定された時間だけ非アクティブな場合に自動的にタイムアウトになります。ユーザが長時間コンピュータを離れると、誰でも歩いてデバイスにアクセスできます。  セッションタイムアウトはユーザからログオフするため、指定した時間が経過すると、だれもデバイスにアクセスできなくなります。

このドキュメントの目的は、RV110Wでセッションタイムアウトを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ RV110W

セッションタイムアウトの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティで、[Administration] > [Session Timeout]を選択します。

ステップ2:[管理者の非アクティブタイムアウト]ドロップダウンリストで、非アクティブが原因でセッションがタイムアウトするまでの時間（分）を選択します。これは管理者にのみ影響します。

ステップ3:[Guest Inactivity Timeout]ドロップダウンリストで、非アクティブが原因でセッションがタイムアウトするまでの時間（分）を選択します。これはゲストにのみ影響します。

ステップ4:[Save]をクリックします。