目的

ポートミラーリングは、1つのポートからすべての着信および発信パケットのコピーをモニタリングポートに送信することによって、ネットワークトラフィックをモニタします。

このドキュメントの目的は、RV110Wのポートをミラーリングする方法を説明することです。

該当するデバイス

・ RV110W

ポート ミラーリング

ステップ1:GUIで、[Administration] > [Diagnostics] > [Port Mirroring]の順に選択します。

ステップ2：ミラー構成テーブルの[ミラーソース]列からミラー化されるポートのチェックボックスをオンにします。

ステップ3：ミラーになるポートを選択します。[ミラーポート]ドロップダウンリストから。

ステップ4:[Save]をクリックします。