目的

スタティックIPアドレッシングは、デバイスに対して一定のIPを提供します。これにより、ネットワーク内の通信が容易になりますが、セキュリティリスクも生じます。

このドキュメントの目的は、RV110WでスタティックIP WANを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ RV110W

スタティックIPの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティで、[Networking] > [WAN]を選択します。

ステップ2:[Internet Connection Type]フィールドの[Internet Connection Type]ドロップダウンメニューから、[Static IP]を選択します。

ステップ3:[インターネットIPアドレス]フィールドに、WANポートのIPアドレスを入力します。

ステップ4:[サブネットマスク]フィールドに、WANポートのサブネットマスクを入力します

ステップ5:[Default Gateway] フィールドに、デフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。

ステップ6:[静的DNS 1]フィールドに、プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ7:[Static DNS 2]フィールドに、セカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ8:（オプション）[Host Name]フィールドにRV110Wのホスト名を入力します。

注：オプションの設定を行わない場合は、ステップ11に進みます。

ステップ9:[Domain Name]フィールドにネットワークのドメイン名を入力します。

ステップ10:[Auto]をクリックしてMTUのサイズを自動的に調整するように設定するか、[Manual]をクリックしてMTUフィールド内のMTUのサイズを指定します。

ステップ11:[Manual]をクリックする場合は、[Size]フィールドにMTUのサイズを入力します。

ステップ12:[保存]をクリックして構成の変更を保存するか、[キャンセル]をクリックして変更を破棄します。