目的

ルータが複数のネットワークに接続されている場合、またはネットワークに複数のルータがインストールされている場合は、スタティックルートを設定する必要があります。スタティックルーティング機能は、データがルータを通過する前後のネットワーク上でデータが辿るパスを決定します。スタティックルーティングを使用して、異なるIPドメインユーザがルータ経由でインターネットにアクセスできるようにすることができます。

適用可能なデバイス

・ RV082

・ RV042

IPv6スタティックルーティングの設定

注：スタティックルーティングは高度な機能です。これらのルートは慎重に作成してください。

ステップ 1：Router Configuration Utilityを使用して、Setup > Advanced Routing > IPv6の順に選択します。Advanced Routingページが開きます。

ステップ 2：「スタティックルーティング」セクションで、必要に応じてエントリを追加または編集します。

注：設定は、[保存]ボタンをクリックするまで保存されないことに注意してください。

ステップ 3：Destination IPフィールドに、リモートLANセグメントのネットワークアドレスを入力します。

ステップ 4：Prefix Lengthフィールドに、適切なIPv6プレフィックス長を入力します。

ステップ 5：Default Gatewayフィールドに、このスタティックルートを作成するネットワークのルータのIPアドレスを入力します。たとえば、このネットワークが別のルータ経由でローカルルータのLANポートに接続されている場合は、そのルータのWAN IPアドレスを使用します。

手順 6：Hop Countフィールドに、適切な値（最大15）を入力します。これは、データパケットが宛先に到達するまでに通過するノードの数を示します。ノードは、コンピュータやルータなど、ネットワーク上の任意のデバイスです。

手順 7：Interfaceフィールドで、このルートに使用するインターフェイスを選択します。

– このルータがネットワークにインターネット接続を提供する場合、またはインターネット経由で別のネットワークに接続する場合は、WANインターフェイスを選択します。

– このルータがLAN上のゲートウェイルータからインターネット接続を取得する場合、またはゲートウェイルータがLANポート上にある場合は、LANを選択します。デフォルトではLANです。

ステップ8:（オプション）新しいスタティックルートを追加するには – 次の設定を入力してから、Add to Listをクリックします。最大30のルートを入力できます。

・リスト内のスタティックルートを変更するには – 変更するエントリをクリックします。テキストフィールドに情報が表示されます。変更を行い、Updateをクリックします。

・リストからエントリを削除するには：削除するエントリをクリックし、Deleteをクリックします。

・エントリのブロックを選択するには – 最初のエントリをクリックし、Shiftキーを押しながら、ブロック内の最後のエントリをクリックします。

・現在のデータを表示するには：ページの下部近くにあるViewをクリックします。ルーティングテーブルエントリリストが表示されます。Refreshをクリックしてデータを更新するか、Closeをクリックしてポップアップウィンドウを閉じます。

ステップ 9：Apply をクリックして変更を保存します。