目的

ルーティングは、ネットワークを介して、あるホストから別のホストにパケットを移動するプロセスです。このプロセスのステータスは、ルーティングテーブルに表示されます。ルーティングテーブルには、ネットワークのトポロジに関する情報が即座に含まれています。通常、ルーティングテーブルは、トラブルシューティングとモニタリングを目的として、ネットワーク経由でのパケットの配信のステータスを判別するために使用されます。

この記事では、RV340またはRV345ルータのルーティングテーブルを表示する方法を説明します。

該当するデバイス

- RV34xシリーズ

[Software Version]

- 1.0.02.16

ルーティングテーブルの表示

ステップ1：ルータのWebベースユーティリティにログインします。

ステップ2:[Status and Statistics] > [Routing Table]を選択します。

注：古いバージョンのファームウェアを使用している場合は、[Status and Statistics] > [Routing Status]に移動します。

[ルーティングテーブル(Routing Table)]ページに、IPv4とIPv6に関する次の情報が表示されます。

- 宛先：これは、接続のインターネットプロトコル(IP)アドレスとサブネットマスクです。

- ネクストホップ：送信元を離れた直後にパケットによって取得されるIPアドレスです。パケットが経由できるホップの最大数は15です。

- メトリック：ネットワークトラフィックを送信するための最適なルートを決定する際のルーティングアルゴリズムの数です。

- Interface：ルートが接続されているインターフェイスの名前です。

- [Source]：ルートの起点です。

これで、RV34xシリーズルータのルーティングテーブルページが正常に表示されたはずです。