目的

この記事では、RV34xシリーズルータでワイドエリアネットワーク(WAN)ロードバランシングを設定する方法について説明します。

概要

ネットワークに複数のインターネットサービスプロバイダー(ISP)が含まれている場合は、デュアルWANまたはマルチWANルーティングを使用できます。デュアルWANルーティングにより、複数のWAN接続でトラフィックのバランスを簡単に取ることができます。マルチWAN機能は、送信WANトラフィックを提供し、数値の重み付け（パーセンテージまたは帯域幅）に基づいて、複数のWANインターフェイス(WANおよび（ユニバーサルシリアルバス）)でのロードバランシングを提供します。

多くのネットワークでは、他のルータがバックアップとして待機しますが、これらのルータをWANロードバランシング用に設定すると、いくつかの利点があります。プライマリWAN接続がオンラインであっても、バックアップWAN接続を利用できます。これにより、ユーザとクライアントの両方でより多くの帯域幅にアクセスできます。

該当するデバイス

- RV34xシリーズ

[Software Version]

- 1.0.03.15

WANロードバランシングの機能

- 複数のWANインターフェイスの効率的な利用

- インターフェイス間でトラフィックを分散するために使用できます。

- 繰り返しpingテストを使用して各WAN接続を監視し、接続が失われた場合は自動的に発信トラフィックを別のWANインターフェイスにルーティングします。

- 発信ネットワークのロードバランシングは、IP接続ごとに実行されます。1つの接続で複数のWAN接続を同時に使用するチャネルボンディングではありません。

- WANの仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)インターフェイスは、ロードバランシングまたはフェールオーバー用に設定することもできます。

WANロードバランシングの設定

ステップ1：ログインクレデンシャルを使用して、RV34xルータのWebベースユーティリティにログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードはciscoです。ユーザ名とパスワードを事前設定している場合は、それを使用してルータにログインします。Cisco RV340シリーズVPNルータのWebベースのセットアップページにアクセスする方法については、ここをクリックしてください。

ステップ2:[WAN] > [マルチWAN]に移動します。インターフェース設定テーブルで、WAN2インターフェースの優先順位(フェールオー用)の値を1に変更します。デフォルト値は2です。

注：この例では、両方のイーサネットWANインターフェイスがアクティブなインターネット接続であると考えています。

ステップ3:WAN2インターフェイスの優先順位値を1に変更するとすぐに、WAN1インターフェイスとWAN2インターフェイスの重み付け率（ロードバランシング用） (%)フィールドが編集できるようになります。WAN1およびWAN2インターフェイスのデフォルト値は、それぞれ50 %です。ただし、必要に応じてインターフェイスごとにこの値を編集できます。[Apply] をクリックします。

注：ロードバランシングに関係するインターフェイスの累積重みは、合計で100 %になる必要があります。

ステップ4:（WANロードバランシングの代替オプション）ロードバランシングを有効にするには、Weighted by Bandwidth (For Load-Balance) (Mbps)チェックボックスをオンにします。WAN1およびWAN2インターフェイスの値をニーズに合わせて編集します。[Apply] をクリックします。

注：WANインターフェイス上の帯域幅で重み付け（ロードバランス用）(Mbps)のデフォルト値は100 Mbpsです。ただし、必要に応じて1 ～ 1000 Mbpsの任意の値を設定できます。

確認

[Status and Statistics] > [Port Traffic]に移動します。

RxおよびTxパケットのWAN1およびWAN2インターフェイスのカウンタを確認して、トラフィックが両方のアクティブWAN接続を経由して流れていることを確認できます。

- Rx Packets：ポートで受信されたパケットの数。

- Tx Packets：ポートで送信されたパケットの数

結論

これで、RV34xシリーズルータでWANロードバランシングが正しく設定されました。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください