目的

この記事の目的は、RV160およびRV260ルータでLink Layer Discovery Protocol(LLDP)を設定する方法を示すことです。

概要

LLDPは、ネットワークデバイスがIEEE 802ローカルエリアネットワーク(LAN)上のID、機能、およびネイバーをアドバタイズするために使用する、ベンダーに依存しないプロトコルです。 LLDP情報は、デバイスのインターフェイスから一定間隔でイーサネットフレームの形式で送信されます。各フレームには1つのLLDPデータユニット(LLDPDU)が含まれます。 各LLDPDUは、Type-Length-Value(TLV)構造のシーケンスです。

該当するデバイス

- RV160

- RV260

[Software Version]

- 1.0.00.15

LLDPの設定

ルータにLLDPを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ1：ルータのWeb設定ページにログインします。

注：この記事では、RV260WでLLDPを設定します。設定は、使用しているモデルによって異なります。

ステップ2:[System Configuration] > [LLDP]に移動します。

ステップ3:[LLDP]セクションで、[Enable]をオンにします([Enabled by default])。

ステップ4:[LLDP Port Setting Table]で、LLDPをポート単位でアクティブ化できます。[Enable LLDP]にチェックマークを付けて、選択したインターフェイスでLLDPを有効にします。

ステップ5:[Apply]をクリックします。

ステップ6:LLDPネイバーテーブルに、次の情報が表示されます。

- ローカルポート：ポートID。

- Chassis ID Subtype：シャーシIDのタイプ（MACアドレスなど）

- シャーシID：シャーシの識別子。ここで、シャーシIDサブタイプはアドレスのタイプを示すインジケータですが、シャーシIDはポートの実際のMACアドレスを示します。

- Port ID Subtype：ポートIDのタイプ。

- ポートID：ポートID。

- System Name：デバイスの名前。

- Time to Live:LLDPアドバタイズメントの更新が送信される速度（秒）。

ステップ7:LLDPネイバーテーブルの他の詳細を表示するには、表示するローカルポートを確認し、目のアイコンをクリックします。新しいウィンドウに[LLDP Neighbors Setting Detail]が表示されます。

ステップ8:[Refresh]をクリックしてデータを更新します。

これで、RV160/RV260ルータでLLDPが正常に有効になり、設定されました。