目的

この記事の目的は、6in4または6rdを使用してRV160xおよびRV260xルータでIPv6移行を設定する方法を示すことです。

概要

インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)は、インターネットプロトコルバージョン4(IPv4)に多くの利点をもたらします。IPv6は、より大きなアドレス空間、簡単なアドレス集約、統合セキュリティを提供します。IPv6への移行は、IPv6ネットワークに属するホストがIPv4ネットワークリンク経由で通信するのに役立ちます。

IPv4からIPv6への移行には、6in4というインターネット移行メカニズムを使用できます。6in4では、IPプロトコル番号が41に設定されたIPv4ヘッダーにIPv6パケットをカプセル化するトンネリングを使用しますIPv6では、プロトコル41は、IPv4パケット内にIPv6パケットを埋め込むルーティングプロトコルです。その後、パケットはIPv4インターネットまたはネットワークを介して送信されます。6in4は、一般的に使用される移行メカニズムです。

IPv6への移行を実現する別の方法は、IPv6 Rapid Deployment(6rd)です。6rdはまた、既存のIPv4アクセスネットワークインフラストラクチャへのアップグレードを必要とせずに、インターネットサービスプロバイダー(ISP)が軽量かつ安全な方法でIPv6を迅速に導入できるトンネリングメカニズムです。この方法では、各ISPは一意のIPv6プレフィクスを使用します。

該当するデバイス

- RV160

- RV260

[Software Version]

- 1.0.00.15

IPv6移行の設定

RV160x/RV260xでIPv6移行を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ1：ルータのWeb設定ページにログインします。

注： この記事では、RV260Wを使用してIPv6移行を設定します。設定は、使用しているモデルによって異なります。

ステップ2:[WAN] > [IPv6の移行]を選択します。

ステップ3:[Enable] をオンにして、トンネルインターフェイスを有効にします。

ステップ4：説明を入力します。

ステップ5:[Local Interface]と[Local IPv4 Address]に、選択したインターフェイスが表示されます。

ステップ6:[Apply]をクリックします。

IPv6のIPv4トンネル(6in4)

IPv4トンネル(6in4)を追加するには、次の情報を入力します。

ステップ1:[IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4)]オプションボタンを選択します。

ステップ2：リモートIPv4アドレスを入力します。

ステップ3：ローカルIPv6アドレスと長さを入力します。

ステップ4：リモートIPv6アドレスと長さを入力します。

ステップ5:[Apply]をクリックします。

ステップ6：設定をリブート間に保持する場合は、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーする必要があります。これを行うには、ページ上部の[保存]アイコンをクリックします。

ステップ7:[Configuration Management]で、[Copy/Save Configuration]セクションまでスクロールします。[Source]が[Running Configuration]、[Destination]が[Startup Configuration]であることを確認してください。[Apply] をクリックします。

IPv6 Rapid Deployment(6rd)

IPv6 Rapid Deployment(6rd)では、各ISPは独自のIPv6プレフィクスのいずれかを使用します。したがって、プロバイダーは、IPv6ネットワークに到達できるすべてのネイティブIPv6ホストから6番目のホストの可用性を保証されます。

ステップ1:[IPv6 Rapid Deployment (6rd)]オプションボタンを選択します。

ステップ2:[Configuration Mode]セクションで、[Automatically from DHCP]をクリックして、DHCP（オプション212）を使用して6番目のプレフィックス、リレーIPv4アドレス、およびIPv4マスク長を取得します。

ステップ3：必要に応じて、[手動]を選択し、次の6番目のパラメータを設定します。

- リレーのIPv4アドレスを入力します。

- IPv4 Common Prefix Lengthを入力します。

- IPv6 Prefix / Lengthを入力します。IPv6ネットワーク（サブネットワーク）は、プレフィクスによって識別されます。ネットワーク内のすべてのホストのIPv6アドレスの初期ビットが同じです。ネットワークアドレスの共通の初期ビット数を入力します。デフォルトは 64.

注：上記のパラメータは、ISPによって定義される必要があります。

ステップ4:[Apply]をクリックします。

注：ページの上部にある[Save]アイコンをクリックして、[Configuration Management]セクションに移動し、実行コンフィギュレーションファイルをスタートアップコンフィギュレーションファイルにコピーします。

これで、RV160x/RV260xルータでIPv6移行が正常に設定されたはずです。