不具合参照ID:CSCvo92300

特定日

2019年2月6日

解決日

N/A

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

RV34x

1.0.01.18

RV34x

1.0.02.16

問題の説明

VLAN 1または作成された他のVLANに対してVLAN間ルーティングが有効になっている場合、Anyconnectユーザはリソースにアクセスできます。

ただし、VLAN間ルーティングがディセーブルになっている場合、Anyconnectはルータインターフェイスにのみアクセスできますが、このVLAN上のリソースにはアクセスできません。

回避策

それぞれのVLANでVLAN間ルーティングを有効にします。ただし、必要に応じてアクセスルール(ACL)を作成し、VLAN間のアクセスを制限します。

VLANの設定方法については、次の文書を参照してください。 RV34xシリーズルータでの仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)の設定.

アクセスルールの設定方法については、次の記事を参照してください。 RV34xシリーズルータでのアクセスルールの設定.

エスカレーションを処理するには、 here Cisco Small Business Support Center(SBSC)に連絡します。

バージョン1.0.3.15以降、ライセンス要件が更新されています。詳細については、ここをクリックしてください。