目的

Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話で匿名コールをブロックすると、発信者情報を表示しない着信コールをフィルタリングできます。有効にすると、特定のコールが自動的に拒否されます。

この記事では、Webベースのユーティリティと電話機のGUIを使用して、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォームで匿名コールブロッキングを有効にする方法について説明します。

該当するデバイス |ファームウェアバージョン

- IP 電話 8800 シリーズ | 11.0.1(最新バージョンをダウンロード)

この記事で参照されている8800シリーズの電話機は、特定のコールコントローラを使用するエンタープライズ電話機ではありません。2種類の電話機を比較する場合は、「比較とコントラスト：Cisco IP MPP PhoneおよびCisco Unified IP Phone。

匿名コールのブロック

Webベースのユーティリティを使用

ステップ1:IP PhoneのWebベースユーティリティにログインし、[Admin Login] > [advanced]をクリックします。

ステップ2:[Voice] > [User] をクリックします。

ステップ3:[Supplementary Services]で、[Block ANC Setting]ドロップダウンメニューから[Yes] を選択します。

ステップ4:[Submit All Changes] をクリックします。

これで、Webベースのユーティリティを使用して、電話機の匿名呼び出しが正常にブロックされました。

電話機のGUIを使用する

ステップ1:IP Phoneの[Applications] ボタンを押します。

ステップ2:[Navigation cluster]ボタンを使用して、[User に移動し、[Select] ソフトキーを押します。 preferences]

ステップ3:[Call preferences] を選択し、[Select] ソフトキーを押します。

ステップ4:[Block] 匿名コールに移動し、ナビゲーションクラスタの右ボタンを押し  て[On] に設定します。

ステップ5:[Set] ソフトキーを押します。

これで、GUIを使用して電話機で匿名コールブロッキングが有効になりました。