目的

この記事では、Webベースのユーティリティと電話GUIを使用して、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォームで希望の言語を設定する方法を説明します。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- 8800 シリーズ | 11.0.1 (最新のダウンロード)

言語の設定 – Webベースユーティリティを使用

ステップ1:IP PhoneのWebベースのユーティリティにログインし、[Admin Login] > [advanced]をクリックします。

ステップ2:[Voice] > [Regional]をクリックします。

ステップ3:[Language]領域の[Language Selection]フィールドに希望の言語を入力します。

注：この例では、英語を使用します。

ステップ4:[Submit All Changes]をクリックします。

これで、Webベースのユーティリティを使用して電話機の言語を正しく設定できました。

言語の設定：電話のGUIを使用

ステップ1:IP Phoneのアプリケーション・ボタンを押す。

ステップ2：ナビゲーションクラスタボタンを使用し        て、[デバイスの管理]に移動し、[選択]ソフトキーを押します。

ステップ3:[Language]に移動し、[Select]ソフトキーを押します。

ステップ4：言語を選択し、[保存]ソフトキーを押します。

注：この例では、English-USが選択されています。

これで、GUIを使用して電話機の言語を正しく設定できました。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください