はじめに

Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話は、Cisco Enterprise Phoneと同じハードウェアをベースにしていますが、サードパーティ製コール制御(3PCC)をサポートしているため、ソフトウェアが異なります。これらのモデルは、リフレッシュされたIDと強化されたユーザエクスペリエンスを備えたCisco SPA電話機のほとんどの機能をサポートしています。

コスト効率の高いCisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話は、高品質でフル機能のVoice over Internet Protocol(VoIP)通信を求める小規模から大規模の企業に最適です。これらのIP Phoneは、従来のアナログまたはデジタル電話を現在使用しており、オンプレミス、クラウド、またはハイブリッド構成のいずれでもCisco IP Phoneシステムに移行したいと考えるお客様に最適です。また、ナレッジワーカーだけでなく、管理、管理、および経営陣のスタッフにも最適です。また、共有ワークスペース環境でも適切に機能します。

この記事では、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機の機能と利点について説明します。

注：Cisco IP Phone 8800シリーズの比較については、ここをクリックしてください。

適用可能なデバイス

- CP-8841

- CP-8851

- CP-8861

製品の機能

- Cisco Sparkを使用したオンプレミス、ホステッド、クラウドによる柔軟な導入オプション、およびサードパーティのコール制御

- Cisco Expressway：仮想プライベートネットワーク(VPN)クライアントを使用しないリモートワーカーのシングルサインオンアクセスに対応

- 完全にプログラム可能なラインキー

- ラインアピアランスごとのマルチコール機能

- ラインキー用3色LED

- 安定したユーザエクスペリエンスを実現する固定ファンクションキー

- 音量コントロールの切り替えにより、ハンドセット、モニタスピーカー、呼出音をデシベルレベルで簡単に調整

- 高解像度のグレースケールディスプレイとソフトキー

- 会議、メッセージング、ディレクトリキー、双方向ナビゲーション

- 統合されたIEEEスイッチにより、デスクトップの設置コストとクラッターを削減

- Cisco IP Phone 8861モデルのワイヤレス機能

- キー拡張モジュール(KEM)のサポート

- 内蔵Bluetooth

製品ビュー

前面パネルビュー

前面パネルには、LEDディスプレイ、ハンドセット、プログラム可能な回線キー、ソフトキー、テンキー、ナビゲーション、および共通の電話タスクボタン（ディレクトリ、音量、ミュート、会議、転送、保留、アプリケーション、メッセージ、スピーカフォン、ヘッドセット、終了、終了など）が表示されます。

Cisco IP Phone 8861

このモデルは、Cisco IP Phone 8841およびCisco IP Phone 8851と同様です。物理的な主な違いは、Cisco IP Phone 8841にはUSBポートがないのに対し、Cisco IP Phone 8851にはUSBポートが1つ、Cisco IP Phone 8861にはKEM用とUSB充電用の2つのポートがあることです。

背面パネルビュー

背面パネルには、48VDC、ネットワーク、アクセス、補助、ハンドセット、ヘッドセットなどのポート、および電話スタンド用のスロットが表示されます。また、充電用のUSBポートとキー拡張モジュールも表示されます。

Cisco IP Phone 8841

Cisco IP Phone 8851

Cisco IP Phone 8861

パッケージの内容

a) b)

c) d)

e)

a) Cisco IP Phone 8841、Cisco IP Phone 8851、またはCisco IP Phone 8861

b)イーサネットケーブル

c)電話スタンド

d)ハンドセットコード

e)ハンドセット

最小要件

- PoEをサポートするスイッチまたはルータ、PoEインジェクタ、またはAC電源アダプタ

- Webベース設定用のJava対応Webブラウザ

デフォルト設定

パラメータ

デフォルト値

ユーザ名

cisco

Password

cisco

LAN IPアドレス

DHCPサーバによって割り当てられる

フォールバックLAN IP

192.168.1.240

サブネットワークマスク

255.255.255.0

技術詳細

これらのLEDとアイコンは、デバイスの状態に応じてデバイスのステータスを示します。

タスクボタン

コールの発信

番号をダイヤルする前または後にオフフックにします。

番号のリダイヤル

リダイヤルを押します。

通話中にハンドセットに切り替える

ハンドセットを取り上げます。

コール中にスピーカーまたはヘッドセットに切り替える

またはを押し、ハンドセットを取り上げます。

ミュートおよび ミュート解除 コール

ボタンを押します。

通話履歴の表示

> Call Historyを押します。

コールの保留と再開

を押してコールを保留にし、もう一度押してコールを再開します。

新しい番号へのコールの転送

を押し、番号を入力してから、もう一度押します。

インターコムコールを発信する

インターコムボタンを押し、必要に応じて番号を入力します。トーンが聞こえたら話します。

標準の会議コールを開始する

を押し、参加者にダイヤルしてから、もう一度ボタンを押します。

着信コールの呼び出し音を消す

Volumeボタンを1回押し下げます。

回線ボタン

赤、点滅

リモート回線は保留中です。

赤、点灯

リモート回線が使用中（共有回線または回線ステータス）

オレンジ、点滅

着信コールまたは復帰コール

オレンジ、点灯

使用中のプライバシー、一方向インターコム、サイレント(DND)アクティブ、またはハントグループにログイン中。

緑、点滅

保留中のコール

緑が濃く、おはようございます

アクティブコールまたは双方向のインターコムコール。

ソフトキー

すべてのコール

不在着信、発信、および着信コールをすべて一覧表示します。

応答（Answer）

着信コールに応答します。

Apply

選択を確認します。

コールを開始します。

Callback

話中の内線が応対可能になったときに通知を受け取ります。

Cancel

操作を取り消すか、変更を適用せずに画面を終了します。

Clear

すべての値をクリアします。

[削除（Delete）]

エントリを削除します。

コールの削除

通話履歴からコールを削除します。

詳細

不在履歴、発信履歴、着信履歴のマルチパーティコールの詳細を開きます。

ダイヤル

選択した番号。

即転送

ボイスメールまたは所定の電話番号にコールを送信またはリダイレクトします。

編集

強調表示されたエントリを変更します。

電話スクリーンのアイコン

オフフック

オンフック

接続されたコール

着信コール

不在着信

受信コール

発信履歴

コールの保留/再開

機能アイコン

メッセージ待機

使用中の共有回線

短縮ダイヤル回線

回線ステータスインジケータ：監視対象の回線が使用中

回線ステータスインジケータ：監視対象の回線がアイドル状態

回線ステータスインジケータ：監視対象の回線が呼び出し中

回線ステータスインジケータ：監視対象の回線がサイレント(DND)状態です。

電話のキーパッド文字

1

/ . @ : ; = ?- _ & %

2

a b c A B C

3

d e f D E F

4

高一高一号

5(5)

j k l J K L

6(6)

m n o M N O

7(7)

p q r s P Q R S

8(8)

t u v T U V

9(9)

w x y z W X Y Z

ゼロ(0)

（スペース）、!^ ' ' ' |

アスタリスク(*)

+ ～ ' < >

シャープ(#)

$£◻ \ ( ) { } [ ]

関連コンテンツ

- Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話のデフォルト設定へのリセット

- SP-3PCCおよびBE-3PCC IP PhoneモデルでのSIP設定