目的

Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機は、IPネットワークを介して音声通信を提供する、フル機能のVoice-over-Internet Protocol(VoIP)電話機のセットで構成されます。この電話機は、コール転送、リダイヤル、スピードダイヤル、コール転送、会議コールなど、従来のビジネス電話のすべての機能を提供します。Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機は、サードパーティ製のSession Initiation Protocol(SIP)ベースのIP構内交換機(PBX)を中心としたソリューションを対象としています。

Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォームフォンでは、電話機の名前、ブート表示、壁紙、ロゴ、スクリーンセーバー、輝度表示、バックライト設定などの設定をカスタマイズできます。画面を使用して背景をカスタマイズし、電話スクリーンの壁紙にすることもできます。

この記事では、WebベースのユーティリティまたはCisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォームフォンのグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)を使用して壁紙の設定を管理する方法について説明します。

該当するデバイス

- 8800 シリーズ

[Software Version]

- 11.0.1

Cisco IP Phone 8800シリーズのブートディスプレイと壁紙の管理

Webベースのユーティリティを使用した起動ディスプレイと壁紙の設定

ステップ1：カスタム壁紙をトリビアルファイル転送プロトコル(TFTP)またはハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)サーバにアップロードし、Uniform Resource Locator(URL)またはリンクをコピーします。イメージは、24ビット/ピクセルのカラーと800 x 480ピクセルの寸法を持つ.pngまたは.jpg形式のファイルである必要があります。

注：この例では、ファイル名がcisco-logo-800x480.pngおよびcisco-wallpaper-800x480.pngの.pngイメージがTFTPサーバに保存されます。

ステップ2:IP PhoneのWebベースユーティリティにアクセスし、Adminとしてログインします。

注：7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でパスワードを設定する方法については、ここをクリックしてください。

ステップ3:[Advanced]をクリックします。

ステップ4:[Voice]をクリックします。

注：使用できるオプションは、デバイスの正確なモデルによって異なります。この例では、Cisco 8861 IP Phoneが使用されています。

ステップ5:[User]をクリックします。

ステップ6:[Screen]領域で、[Boot Display]ドロップダウンリストから表示タイプを選択します。次のオプションがあります。

- Default：デフォルトではブート表示はありません。

- [画像のダウンロード(Download Picture)]：電話機は、起動時に設定された背景画像を表示します。

- ロゴ：電話機は、起動時に設定された背景ロゴを表示します。

- [テキスト(Text)]：電話機に、起動時に設定されたブート表示テキストが表示されます。

注：この例では、[Text]が選択されています。

ステップ7:（オプション）ステップ6で「テキスト」を選択した場合は、「テキスト表示」フィールドにブート表示テキストを入力します。この例では、[Welcome]と入力します。

ステップ8:[Phone Background]ドロップダウンリストから壁紙の表示タイプを選択します。次のオプションがあります。

- デフォルト：デフォルトでは壁紙はありません。

- [画像のダウンロード(Download Picture)]：電話機に設定された背景画像が表示されます。

- ロゴ：電話機に設定された背景ロゴが表示されます。

注：この例では、[Download Picture]が選択されています。

ステップ9:[画像のダウンロードURL]フィールドに、壁紙イメージがアップロードされたパスを入力します。URLには、TFTPまたはHTTPサーバ名（またはIPアドレス）、ディレクトリ、ファイル名を含める必要があります。

注：この例では、tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.pngが使用されています。

ステップ10:（オプション）[ロゴURL]フィールドに、ロゴがアップロードされたパスを入力します。URLには、TFTPまたはHTTPサーバ名（またはIPアドレス）、ディレクトリ、ファイル名を含める必要があります。

注：この例では、tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.pngが使用されています。

ステップ11:[Submit All Changes]をクリックします。

注：背景イメージのURLを変更しても、電話機はリブートしません。ダウンロードしたイメージは、IP Phoneの壁紙として自動的に表示されます。

ブート表示は次の図のようになります。

これで、Webベースのユーティリティを使用して、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォームフォンのブート表示と壁紙の設定が正常に完了したはずです。

IP PhoneのGUIによる壁紙の設定

IP PhoneのGUIを使用して、壁紙を設定できます。IP Phoneの壁紙を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ1:IP Phoneのアプリケーションを押します。

ステップ2:[ナビゲーションクラスタ]ボタンを使用して[ユーザ設定]を選択します  。

ステップ3:[Screen preferences]を選択します。

ステップ4:[壁紙]を選択します。

ステップ5：ナビゲーションクラスタボタンを押して  、壁紙を選択します。次のオプションがあります。

- デフォルト：デフォルトでは壁紙はありません。

- [画像のダウンロード(Download Picture)]：電話機に設定された背景画像が表示されます。このオプションを選択した場合は、Webベースのユーティリティを使用して指示に従ってください。

- ロゴ：電話機に設定された背景ロゴが表示されます。このオプションを選択した場合は、Webベースのユーティリティを使用して指示に従ってください。

注：この例では、[Logo]が選択されています。

ステップ6：壁紙の設定を保存するには、[設定]ソフトキーを押します。

ステップ7：壁紙を表示するには  、IP Phoneのアプリケーションボタンを押します。

これで、GUIを使用してCisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォームフォンの壁紙設定を正常に管理できました。