目的

プログラマブルソフトキー(PSK)機能を使用すると、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機に表示されるソフトキーをカスタマイズできます。デバイスの状態に応じて、追加、移動、削除が可能です。この機能は、電話機のWebベースユーティリティで有効または無効にできます。

この記事では、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でソフトキーを割り当てる方法について説明します。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機| 11.0 (最新のダウンロード)

ソフトキーの割り当て

プログラム可能ソフトキーの有効化

ステップ1:IP PhoneのWebベースのユーティリティにログインします。

ステップ2:[Admin Login] > [Advanced]をクリックします。

ステップ3:[Voice] > [Phone]をクリックします。

ステップ4:[Programmable Softkeys（プログラム可能なソフトキー）]領域までスクロールします。

ステップ5:[Programmable Softkey Enable]ドロップダウンメニューから[Yes]を選択します。

ステップ6：電話機能を設定するプログラム可能なソフトキー番号フィールドを選択します。

注：この例では、PSK1が編集されます。

ステップ7:[PSK1]フィールドに、次の形式でプログラマブルソフトキーの文字列を入力します。

fnc=sd;ext=extensionname/starcode@$PROXY;nme=name

注：この例では、スピードダイヤルの形式を使用します。

場所：

- fnc=キーの機能

- extensionname=extensionがダイヤルされているか、実行するスターコードアクション

- name=設定されているスピードダイヤルの名前

注：この例では、fnc=sd;ext=6006@$PROXY;nme=6006が入力された値です。

ステップ8:[Idle Key List]フィールドを編集して、新しいPSKリストに対応させます。

注：この例では、psk1;psk2;psk3;psk4;psk5;psk6が入力された値です。

ステップ9:[Submit All Changes]をクリックします。

これで、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機のソフトキーが正常に割り当てられたはずです。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください