- 目的

- 該当するデバイス

- [Software Version]

- 概要

- Webファイルサーバを使用したファームウェアアップグレード手順

- 実行可能ファイル（.exeファイル）を使用したファームウェアアップグレード手順

- 確認

- 結論

目的

この記事では、SPA8000 IPテレフォニーゲートウェイデバイスのバージョン6.1.12 SR1にファームウェアをアップグレードする方法について説明します。

該当するデバイス

- SPA8000

[Software Version]

- バージョン5.1.10から6.1.12 SR1にアップグレードしています。最新のファームウェアはこちらからダウンロードできます。

概要

ファームウェアリリースは、以前のファームウェアバージョンに存在する問題を解決する機能とバグ修正が追加されたアップデートです。ネットワークデバイスのパフォーマンスは、最新のファームウェアで向上させることができます。

一部のユーザから、バイナリ「upg-spa8000-6-1-12-SR1.exe」を使用してSPA8000をファームウェアバージョン5.1.10から6.1.12 SR1にアップグレードできないという報告がありました。

この記事では、このアップグレードを完了するための2つのオプションについて説明します。これは、Webファイルサーバを介して、または実行可能ファイルを使用して実行できます。

注：SPA8000はIPテレフォニーゲートウェイデバイスであるため、このシナリオでは他のルータ/ゲートウェイは接続されていません。SPA8000には、ネットワークアドレス変換(NAT)を実行する機能があります。

Webファイルサーバを使用したファームウェアアップグレード手順

ステップ1：コンピュータをSPA8000の補助(AUX)ポートに接続します。SPA8000から受信したDynamic Host Configuration Protocol(DHCP)IPアドレスに注意してください。Windowsベースのシステムのコマンドプロンプトでipconfig使用してSPA8000のIPアドレス。

注：SPA8000デバイスのデフォルトのローカルIPアドレスは192.168.0.1です。この場合、192.168.1.1が使用されています。SPA8000のクイックスタートガイドに従って、電話機へのアクセス方法を確認できます。設定情報は、第2章にあります。

ステップ2：コンピュータ上でWebブラウザを起動し、[アドレス]フィールドにhttp://192.168.1.1と入力します。続いて、Enter キーを押します。ユーザー名とパスワードの資格情報を入力します。[OK] をクリックします。

注：デフォルトのユーザー名はuserです。一般に、Internet Telephony Service Provider（ITSP；インターネットテレフォニーサービスプロバイダー）がパスワードを入力しなかった場合、ログイン画面は表示されません。

ステップ3:[Router] > [Status]ページに移動し、デバイスにインストールされている現在のソフトウェアバージョンを確認します。

ステップ4：このステップにはHTTPサーバが必要です。HTTPファイルサーバーアプリケーションがない場合、オンラインでダウンロードできるオプションがいくつかあります。この例では、HTTPファイルサーバとしてHFSを使用しています。HTTPファイルサーバのアプリケーションをダウンロードして起動したら、ダウンロードしたSPA8000ファームウェアファイルspa8000-6-1-12-SR1.binを[Virtual File System]セクションの下にドラッグします。

注：または、[Virtual File System]セクションの下で右クリックし、[Add Files]オプションを選択できます。ポップアップウィンドウでspa8000-6-1-12-SR1.binファイルを選択してOpenをクリックし、Virtual File Systemの下にファームウェアファイルを追加します。

ステップ5:Webブラウザを起動します。アドレスバーに次の情報を入力します。

192.168.1.1/admin/upgrade?http://192.168.1.5/spa8000-6-1-12-SR1.bin

Enter を押します。

ヒントが画面に表示されます。

- SPAは、使用されていない場合に新しいファームウェアにアップグレードします。

- ステータスLEDの高速点滅は、ファームウェアのアップグレードが進行中であることを示します。

- ステータスLEDが急速に点滅している間は、電源を抜かないでください。

- アップグレードが完了したら、[Basic]または[Advanced]をクリックして設定ページに戻ることができます。

ステップ6：ファイルのダウンロードプロセスが完了するとすぐに、HTTPファイルサーバのログの詳細を確認できます。

注：ファームウェアのアップグレードプロセスが完了するまで数分間待ちます。ファームウェアのアップグレード後、SPA8000ローカルエリアネットワーク(LAN)のIPアドレスが変更される場合があります。

実行可能ファイル（.exeファイル）を使用したファームウェアアップグレード手順

ステップ1：最新のファームウェアファイルをダウンロードします。このファイルはzip形式なので、下に表示される4つのファイルを表示するには解凍する必要があります。zipファイルコンバータがない場合は、オンラインでダウンロードするためのオプションがいくつかあります。

ステップ2:upg-spa8000-6-1-12-SR1実行可能ファイルをダブルクリックします。ポップアップウィンドウSPA8000 Firmware Upgradeが表示されます。[Continue] をクリックします。

ステップ3:SPA8000デバイスのLAN IPアドレスを入力します。この場合、IPアドレスは192.168.1.1です。IPアドレスオプションは自動的に入力されます。SPA8000デバイスに接続されたPC LANインターフェイスに設定されているものと同じであることを確認します。[OK] をクリックします。

ステップ4：接続されたSPA8000デバイスから、シリアル番号、MACアドレス、ソフトウェアバージョン、ハードウェアバージョン、および製品名情報が自動的に取得されます。[Upgrade] をクリックします。

ステップ5：ファームウェアアップグレードプロセスが開始されます。プロセスを中断しないでください。

ステップ6：ファームウェアのアップグレードプロセスが完了するとすぐに、画面に通知が表示されます。最新のファームウェアバージョン情報がアプリケーションに反映されます。[OK] をクリックします。ファームウェアのアップグレード後に、SPA8000 LAN IPアドレスが変更されることがあります。

確認

Webブラウザを使用してSPA8000デバイスにアクセスします。[Network] > [Status]に移動し、ソフトウェアバージョンを確認します。ソフトウェアバージョンには6.1.12SR1が反映されます。

結論

これで、SPA8000のファームウェアをバージョン6.1.12 SR1にアップグレードするための2つの簡単なオプションが用意されました。

SPA8000のその他の便利なリンク：

- Cisco Business VoIPルータ：工場出荷時のデフォルトにリセット

- SPAのトラブルシューティング

- Cisco Small Business VoIP ルータへの複数のデバイスの接続