概要

Cisco IP Phone 7800シリーズマルチプラットフォーム電話機は、シスコのエンタープライズ電話機と同じハードウェアをベースにしていますが、サードパーティのコール制御(3PCC)をサポートしているため、ソフトウェアが異なります。 これらのモデルは、IDが更新され、ユーザエクスペリエンスが向上したCisco SPA電話機のほとんどの機能をサポートします。

費用対効果の高いCisco IP Phone 7800シリーズマルチプラットフォームフォンは、高品質でフル機能のVoice over Internet Protocol(VoIP)通信を求める小規模から大規模の企業に最適です。これらのIP Phoneは、従来のアナログ電話やデジタル電話を使用しており、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド構成など、Cisco IP Phoneシステムに移行したいと考えるお客様に最適です。また、ナレッジワーカーや管理、管理スタッフにも最適です。共有ワークスペース環境でも適切に動作します。

注：Cisco IP Phone 7800シリーズを比較するには、ここをクリックします。

製品機能

- Cisco Sparkを使用したオンプレミス、ホスト、クラウド、およびサードパーティのコール制御による柔軟な導入オプション

- Cisco Expressway(仮想プライベートネットワーク(VPN)クライアントを使用しないリモートワーカーのシングルサインオンアクセス)

- 完全にプログラム可能な回線キー

- マルチコール/ラインアピアランス機能

- 回線キー用3色LED

- 安定したユーザエクスペリエンスを実現する固定機能キー

- 音量コントロールの切り替えにより、受話器、モニタスピーカー、呼出音のデシベルレベル調整が容易

- 高解像度グレースケールディスプレイとソフトキー

- 会議、メッセージング、ディレクトリキー、双方向ナビゲーション

- デスクトップの設置コストと煩雑さを軽減する統合IEEEスイッチ

製品ビュー

前面パネルビュー

前面パネルには、LEDディスプレイ、受話器、プログラム可能な回線キー、ソフトキー、数字パッド、ナビゲーション、およびディレクトリ、音量、ミュート、会議、転送、保留、アプリケーション、メッセージ、スピーカーフォン、ヘッドセットなどの共通の電話タスクボタンが表示されます。

Cisco IP Phone 7811

注：このモデルには単一のプログラム可能な回線キーがあり、ヘッドセットボタンはありません。

Cisco IP Phone 7821および7841

注：Cisco IP Phone 7821とCisco IP Phone 7841は類似したモデルです。唯一の違いは、Cisco IP Phone 7821は2つのプログラム可能な回線キーをサポートし、Cisco IP Phone 7841は4つの回線を持つことです。

Cisco IP Phone 7861

注：このモデルには16個のプログラム可能なラインキーがあります。

背面パネルビュー

背面パネルには、48VDC、ネットワーク、アクセス、補助、ハンドセット、ヘッドセットなどのポートが多数表示されます。および電話スタンド用のスロットまた、充電用のUSBポートとキー拡張モジュールも示します。

Cisco IP Phone 7811

Cisco IP Phone 7821およびCisco IP Phone 7841

Cisco IP Phone 7861

パッケージの内容

a)        b

c)        d

e)      f

g)                 h

a) Cisco IP Phone 7811または

b) Cisco IP Phone 7821または

c) Cisco IP Phone 7841または

d) Cisco IP Phone 7861

d)イーサネットケーブル

e)電話スタンド

f)ハンドセットコード

g)ハンドセット

最小要件

- PoEをサポートするスイッチまたはルータ、PoEインジェクタ、またはAC電源アダプタ

- Webベースの設定用のJava対応Webブラウザ

デフォルト設定

パラメータ

デフォルト値

ユーザ名

cisco

Password

cisco

LAN IPアドレス

DHCPサーバによって割り当てられる

フォールバックLAN IP

192.168.1.240

サブネットワークマスク

255.255.255.0

技術詳細

これらのLEDとアイコンは、デバイスの状態を示します。

タスクボタン

コールの発信

番号をダイヤルする前またはダイヤル後にオフフックにします。

番号のリダイヤル

[リダイヤル]を押します。

通話中にハンドセットに切り替える

ハンドセットを取り上げます。

通話中にスピーカーまたはヘッドセットに切り替える

またはを押     し、ハンドセットを置きます。

ミュートおよび ミュート解除 電話

ボタンを押   します。

通話履歴の表示

>の   通話履歴を押します。

コールの保留と再開

を押し  てコールを保留にし、もう一度押してコールを再開します。

新しい番号へのコールの転送

を押し て、番号を入力してから、もう一度押します。

インターコムコールの発信

インターコムボタンを押し、必要に応じて番号を入力します。トーンが聞こえたら話してください。

標準の会議コールの開始

を押し て、参加者にダイヤルし、もう一度ボタンを押します。

着信コールの呼び出し音を鳴らしません

音量ボタンを一回押してください。

回線ボタン

赤、点滅

リモート回線の保留中。

赤、点灯

リモート回線が使用中（共有回線または回線ステータス）

オレンジ、点滅

着信コールまたは復帰コール。

オレンジ、点灯

使用中のプライバシー、一方向のインターコム、サイレント(DND)アクティブ、またはハントグループにログイン。

緑、点滅

保留コール

緑、点灯

アクティブコールまたは双方向インターコムコール。

ソフトキー

すべてのコール

不在履歴、発信履歴、および着信履歴をすべて一覧表示します。

応答（Answer）

着信コールに応答します。

Apply

選択を確認します。

コールを開始します。

Callback

話中の内線が使用可能になったときに通知を受信します。

Cancel

変更を適用せずに、アクションをキャンセルするか、画面を終了します。

Clear

すべての値。

[削除（Delete）]

エントリを削除します。

削除

通話履歴からコールを削除します。

詳細

不在履歴、発信履歴、および着信履歴のマルチパーティコールの詳細を開きます。

ダイヤル

選択した番号をダイヤルします。

即転送

コールをボイスメールまたは所定の電話番号に送信またはリダイレクトします。

編集

強調表示されたエントリを変更します。

電話スクリーンアイコン

オフフック

オンフック

接続コール

着信コール

不在着信

着信

発信コール

コールの保留/再開

機能アイコン

メッセージ受信

共有回線が使用中

短縮ダイヤル回線

回線ステータスインジケータ：監視対象の回線が使用中

回線ステータスインジケータ：監視対象の回線がアイドル状態

回線ステータスインジケータ：監視対象の回線が呼び出し中

回線ステータスインジケータ：監視対象の回線が着信拒否(DND)状態

関連コンテンツ

7800シリーズの電話機の詳細については、次のリンクを参照してください。

- WebブラウザコマンドによるCisco IP Phone 7800および8800マルチプラットフォームシリーズのファームウェアのアップグレード

- Cisco Tech Talk:7800および8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でのファームウェアのアップグレード（ビデオ）

- アップグレードルールによる7800および8800シリーズマルチプラットフォーム電話機のファームウェアのアップグレード

- Cisco MPP Phoneのスピードダイヤル用のプログラマブル回線キーの設定

- Cisco IP Phone 7800シリーズまたは8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でのマルチキャストページングの設定

- Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でのボイスメールへのアクセス

- Cisco IP Phone 7800シリーズおよび8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でのBLFによる同僚の回線の設定と監視

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください