目的

Cisco IP Phone 7800および8800シリーズマルチプラットフォーム電話機は、IPネットワークを介して音声通信を提供する、フル機能のVoice-over-Internet Protocol(VoIP)電話機のセットで構成されます。この電話機は、コール転送、リダイヤル、スピードダイヤル、コール転送、会議コールなど、従来のビジネス電話のすべての機能を提供します。Cisco IP Phone 7800および8800シリーズマルチプラットフォーム電話機は、サードパーティのSession Initiation Protocol(SIP)ベースのIP構内交換機(PBX)を中心としたソリューションを対象としています。

Cisco IP Phone 7800および8800シリーズマルチプラットフォーム電話機は、回線で許可されるコール数の複数のコールアピアランスの設定もサポートします。これは、一度に1つの回線に発信できるコールの数を示します。

この記事では、Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機で回線ごとのコールアピアランスを設定する方法について説明します。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- IP 電話 7800 シリーズ | 11.0 (最新のダウンロード)

- IP 電話 8800 シリーズ | 11.0 (最新のダウンロード)

回線ごとのコールアピアランス数の設定

回線ごとの複数コールの設定

ステップ1:IP PhoneのWebベースのユーティリティにアクセスし、[Admin Login] > [Advanced]を選択します。

ステップ2:[Voice] > [Phone]を選択します。

ステップ3:[Miscellaneous Line Key Settings（その他の回線キーの設定）]領域までスクロールダウンして、[Call Appearances Per Line（回線ごとのコールアピアランス）]ドロップダウンリストから番号を選択し、回線ごとに許可されるコール数を指定します。デフォルトでは、この値は2に設定され、回線ごとに最大10コールになります。

注：この例では、10が選択されています。

ステップ4:[Submit All Changes]をクリックします。

これで、Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機の1回線あたりのコールアピアランス数が正常に設定されたはずです。

回線ごとの設定済みコール数の確認

ステップ1：別のCisco 7800または8800シリーズIP Phoneで、上記の設定手順1 ～ 4を繰り返します。

ステップ2：電話#1から電話#2にコールを発信します。コールを保留にし、10コールが発信されるまで、このプロセスを繰り返します。

ステップ3:IP Phoneのグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)でアクティブコールをスクロールします。これは、回線ごとに設定された任意の番号（2コールから10コールまで）で動作します。

注：または、任意の数のデバイスを使用して、電話#1にコールを発信することもできます。

注：この例では、Cisco IP Phone 8861はユーザ15からの10コールを示しています。これは、設定されたコール数が成功したことを示します。

これで、Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機が、回線ごとに設定された数のコールを受け入れることができることを確認できました。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください