概要

Cisco FindIT Kaseya Pluginは、Kaseya Virtual System Administrator(VSA)にインストールされるモジュールです。 Cisco FindIT Network ManagerとKaseya VSAを緊密に統合し、ネットワークの一元管理を可能にします。このプラグインを使用すると、アクション管理、ダッシュボード、デバイス検出、ネットワークトポロジ、リモートデバイス管理、アクション可能なアラート、イベント履歴など、FindITの強力な管理機能にアクセスできます。

Cisco FindIT Kaseya Plugin Webベースユーティリティの[Alerts]ページでは、FindITイベントをトリガーとして使用するルールを作成して、標準のKaseyaアラートを生成できます。

このシナリオでは、すべてのFindITサイトおよびデバイスで発生するイベントに対して警告メッセージを送信し、ユーザに通知し、必要に応じてアクションを実行するルールが作成されます。

目的

この記事では、Cisco FindIT Kaseya Pluginでアラートレベルを設定するルールを作成する方法を説明します。

該当するデバイス

- FindIT ネットワーク マネージャ

- FindITネットワークプローブ

[Software Version]

- 1.1

アラートレベルを設定するルールの作成

ステップ1:Webブラウザを起動し、アドレスバーにKaseya VSAサーバのIPアドレスを入力し、[Enter]をクリックします。

注：この例では、使用するIPアドレスは10.10.0.1です

ステップ2：表示された[Username]フィールドと[Password]フィールドにKaseyaアカウントのログイン認証情報を入力し、[SIGN IN]をクリックします。

注：この例では、ユーザ名としてkaseyaが使用されています。

ステップ3：ナビゲーションパネルで[Cisco] > [Main] > [Alerts]を選択します。

ステップ4:[FindIT Alerts]で、[Create New Rule]ボタンをクリックします。

[Create Rule]ページが表示されます。

ステップ5:[名前]フィールドに、ルールに使用する名前を入力します。

注：この例では、[Warning Level]と入力されています。

ステップ6:[説明]フィールドに、ルールの説明を入力します。

注：この例では、[Warning or higher]を入力します。

ステップ7:[For Events（イベント用）]領域の[Event Type（イベントタイプ）]ドロップダウンメニューをクリックして、ルールを適用するイベントのタイプを選択します。

注：この例では、[All]が選択されています。つまり、イベントの種類に関係なく、イベントが発生するたびに警告アラートが送信されます。

ステップ8:[Event Severity]ドロップダウンメニューをクリックして、重大度を選択します。

注：この例では、[Warning]が選択されています。

ステップ9:（オプション）設定した重大度よりも高い重大度のイベントが発生した場合にもルールを適用する場合は、[Include higher] チェックボックスをオンにします。

ステップ10:[Matching devices]領域の[Device]ドロップダウンメニューをクリックして、ルールを適用するFindITデバイスを選択します。

注：この例では、[All]が選択されています。

ステップ11:[Site]ドロップダウンメニューをクリックして、ルールを適用するFindITサイトを選択します。

注：この例では、[All]が選択されています。

ステップ12:[Device Type]ドロップダウンメニューをクリックして、ルールを適用するFindITデバイスをタイプに応じてフィルタリングします。この例では、[All]が選択されています。

注： Raise actionセクションはスコープ境界の外にあります。これは、項目がプラグインの外の機能と相関するため、Kaseya VSA自体で関連しています。

ステップ13：ボタンをクリック します。設定が保存されると、新しく設定されたルールを示すテーブルが[FindIT Alerts]ページに表示されます。

これで、Cisco FindIT Kaseya Pluginのアラートレベルを設定するルールが正常に作成されました。