目的

Cisco FindIT Kaseya Pluginは、Kaseya Virtual System Administrator(VSA)にインストールされるモジュールです。 Cisco FindIT Network ManagerとKaseya VSAを緊密に統合し、ネットワークの一元管理を可能にします。このプラグインを使用すると、アクション管理、ダッシュボード、デバイス検出、ネットワークトポロジ、リモートデバイス管理、アクション可能なアラート、イベント履歴など、FindITの強力な管理機能にアクセスできます。

Cisco FindIT Kaseya Pluginは、KaseyaオンプレミスVSAバージョン9.3および9.4のすべてのサードパーティ統合要件に準拠しています。

この記事では、Kaseya VSAサーバとの間でCisco FindIT Kaseya Pluginをインストールおよびアンインストールする方法について説明します。

該当するデバイス

- FindIT ネットワーク マネージャ

- FindITネットワークプローブ

[Software Version]

- 1.1

Cisco FindIT Kaseyaプラグインのインストールとアンインストール

Cisco FindIT KaseyaプラグインのKaseya VSAサーバへのインストール

ステップ1:Cisco FindIT Kaseya Plugin for KaseyaのWebサイトからCisco FindIT Kaseya Pluginをダウンロードします。

ステップ2:Kaseya VSAサーバでインストーラを探し、ダブルクリックします。

注：この例では、インストーラはデスクトップにあります。

ステップ3:[Cisco VSA™ Integration 1.0 Setup]ウィンドウの[Welcome]画面で、[Install]ボタンをクリックします。

ステップ4：プログレスバーの指示に従って、セットアップが完了するまで待ちます。

データベーススキーマの再適用

ステップ5：次のいずれかのオプションを実行して、データベーススキーマを再適用します。

- [Setup Successful]画面のリンクをクリックします。

- Kaseya VSA ServerのKaseyaの下のProgramsリストを確認します。

- Kaseyaアカウントの認証情報を入力して、Kaseya Webベースのユーティリティにログインします。

注：この例では、[Setup Successful]画面リンクをクリックして、データベーススキーマを再適用します。ブラウザタブが自動的に開きます。

ステップ6：データベースの設定が完了するまで待ちます。進行状況バーが示します。

ステップ7：完了すると、Kaseyaログインページに移動します。資格情報を入力し、[サインイン]をクリックします。

注：Kaseya WebベースのユーティリティのナビゲーションパネルにCiscoタイルが追加されます。

プラグインとFindITマネージャ間の接続の確立

ステップ8：ナビゲーションパネルで[Cisco] > [Main] > [Plugin Settings]を選択します。

ステップ9:[Plugin Settings]ウィンドウで、それぞれのフィールドにユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ10：表示されたフィールドにFindITネットワークマネージャのIPアドレスを入力します。

注：この例では、10.0.0.122が使用されています。

ステップ11：入力したログインクレデンシャルとFindITネットワークマネージャへの接続をテストするには、[Test]ボタンをクリックします。

ステップ12：クレデンシャルが正しければ、[Save]ボタンをクリックします。」メッセージが表示されます。

ステップ13：クレデンシャルが更新されたら[Done]をクリックします。」メッセージが表示されます。

これで、Cisco FindIT Kaseya Pluginが正常にインストールされました。

Kaseya VSAサーバからのCisco FindIT Kaseyaプラグインのアンインストール

ステップ1:Kaseya VSAサーバでインストーラを実行します。

注：インストーラは、Ciscoプラグインがサーバにインストールされていることを検出し、Cisco Plugin Uninstall Wizard画面を表示します。

ステップ2:[Uninstall]をクリックします。

ステップ3：進行状況バーの指示に従って、アンインストール処理が終了するまで待ちます。

データベーススキーマの再適用

ステップ4:[Setup Successful]画面のリンクをクリックします。

ステップ5：データベースの設定が完了するまで、経過表示バーの指示に従って待ちます。

ステップ6：完了すると、Kaseyaログインページに移動します。資格情報を入力し、[サインイン]をクリックします。

ステップ7:（オプション）Ciscoプラグインが正常にアンインストールされたかどうかを確認するには、ナビゲーションパネルにCiscoが表示されなくなったかどうかを確認します。

これで、VSAサーバからCisco FindIT Kaseya Pluginが正常にアンインストールされました。