目的

FindITネットワークプローブを設定する際に、仮想マシンコンソールを介して、少なくとも1つのオクテット(192.168.0.1 23や10.0.0.3など)に単一のゼロ値を持するスタティックIPIPIPIPアドレスををを入力に設定設定エラーがが発生正しい値!!!!!!」というエラー メッセージが表示されます。

シナリオ：

次のシナリオでは、IPアドレスオクテットにゼロ値を持つスタティックIPアドレスを設定しようとしたときのエラーを強調表示しています。config_vmコマンドを使用してFindITネットワークプローブのスタティックIPアドレスを設定すると、エラーメッセージが表示されます。

解決策 1：

FindIT Network Probeバージョン1.0.0の仮想マシンコンソールは、オクテットが0の場合にスタティックIPアドレスを受け付けません。この問題を解決するには、FindIT Network ManagerとProbeをダウンロードし、最新バージョンにアップグレードしてください。

注：この例では、使用されているFindITプローブのバージョンは1.0.1.18.717です。

解決策 2：

代わりに、プローブの管理GUIを使用してスタティックIPを割り当てることもできます。この記事では、FindITネットワークプローブのスタティックIP設定のトラブルシューティング、設定、および確認方法について説明します。

FindITネットワークプローブのスタティックIP設定のトラブルシューティング

プローブのスタティックIPアドレスの設定

ステップ1:FindITネットワークプローブ仮想マシン(VM)のコンソールにアクセスします。

ステップ2:VMコンソールにログインし、ユーザ名とパスワードを入力します。デフォルトのユーザ名とパスワードは次のとおりです。cisco/cisco.

注：パスワードを変更した場合は、代わりに新しいパスワードを入力します。

DHCP IPアドレスと管理GUIアドレスが表示されます。

注：この例では、FindITネットワークプローブのIPアドレスは10.0.0.102で、管理GUIアドレスはhttps://10.0.0.102です。

ステップ3:Webブラウザで、プローブの管理GUIアドレスを入力し、Enterキーを押します。

注：この例では、Google Chromeが使用されています。

ステップ4：ユーザ名とパスワードを使用して管理GUIにログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。

注：パスワードをすでに変更しているか、または新しいアカウントを作成している場合は、代わりにクレデンシャルを入力します。

ステップ5:[Administration] > [Platform Settings]を選択します。

ステップ6:（オプション）プローブのホスト名を変更する場合は、[ホスト名]フィールドに新しいホスト名を入力します。ホスト名は、Bonjourアドバタイズメントを生成してメールを送信するときにプローブを識別するために使用されます。

注：この例では、FindITNetworkProbeが使用されています。

ステップ7:[IP Settings（IP設定）]領域で、[Static IP（静的IP）]オプションボタンをクリックします。

次のオプションがあります。

- DHCP：プローブはルータからIPアドレスを自動的に取得します。これがデフォルト設定です。

- スタティックIP:IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、およびDNSサーバを手動で設定できます。

ステップ8:[IPv4 Address]フィールドにFindITネットワークプローブのスタティックIPアドレスを入力します。

注：この例では、10.0.03が使用されています。

ステップ9:[IPv4 Netmask]フィールドにネットワークのサブネットマスクを入力します。

注：この例では、255.255.255.0が使用されています。

ステップ10:[IPv4 Default Gateway]フィールドにデフォルトゲートウェイアドレスを入力します。

注：この例では、10.0.0.1が使用されています。

ステップ11:[スタティックDNS 1]フィールドにスタティックDNSアドレスを入力します。

注：この例では、10.0.0.1が使用されています。

ステップ12:（オプション）[Static DNS 2]フィールドに別のスタティックDNSアドレスを入力します。

ステップ13:（オプション）[IPv6 Address]フィールドにスタティックIPv6アドレスを入力します。プローブのIPv6設定を構成しない場合は、ステップ18に進みます。

ステップ14:（オプション）[IPv6プレフィクス長(IPv6 Prefix Length)]フィールドにIPv6プレフィクス長を入力します。値の範囲は 0 ～ 128 です。

ステップ15:（オプション）[IPv6 Default Gateway]フィールドにIPv6デフォルトゲートウェイアドレスを入力します。

ステップ16:（オプション）プローブの時刻設定を設定する場合は、時刻源を選択します。次のオプションがあります。

- Network Time Protocol：プローブは、特定のNTPサーバと日付と時刻を同期します。これがデフォルト設定です。

- ローカルクロック：プローブは、コンピュータに設定されている内容に基づいて日付と時刻を同期します。

ステップ17:（オプション）[NTPサーバ1(NTP Server 1)]フィールドと[NTPサーバ2(NTP Server 2)]フィールドにNTPサーバを入力します。

注：プローブのプラットフォーム設定を管理する方法を学習する場合は、ここをクリックして手順を確認してください。

ステップ18:[Save]をクリックします。

ステップ19:（オプション）[リセット]ボタンをクリックして、以前の設定を復元します。

ステップ20：次のポップアップメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

これで、FindITネットワークプローブのスタティックIPアドレス設定が完了しました。

プローブに設定されたスタティックIPアドレスの確認

プローブのスタティックIPアドレスが正しく設定されたことを確認するには、2つの方法があります。

ステップ1:Webブラウザで、プローブの新しい管理GUIアドレスを入力し、Enterキーを押します。FindITネットワークプローブの管理GUIにアクセスできるはずです。

ステップ2:FindITネットワークプローブ仮想マシン(VM)のコンソールにアクセスし、ログインします。 新しいIPアドレスと管理GUIアドレスが表示されます。

これで、プローブの新しいスタティックIPアドレスを確認できました。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください