目的

この記事の目的は、Cisco FindIT Network ProbeのDiscoveryページを使用して、シスコデバイスを表示および管理する方法を説明することです。Cisco FindIT Network Probeの[Discovery]ページでは、ネットワークとネットワーク内のシスコデバイスをさまざまな方法で表示できます。これらの方法は次のとおりです。

- [Topology]ビュー：ネットワーク内で検出されたすべてのデバイスの論理トポロジを表示します。各デバイスに関する情報が表示され、選択したシスコ製品をクリックしてアクションを実行できます。

- インベントリビュー：ネットワーク内のすべてのCisco 100 ～ 500シリーズデバイスと、モデルID、ファームウェアバージョン、シリアル番号、IPアドレス、MACアドレスなどの情報を一覧表示するテーブルを表示します。このビューでは、[Topology]ビューで提供されるのと同じアクションを実行することもできます。

- フロアプランビュー：環境内のネットワークデバイスの物理的な場所をドキュメント化できます。

次に、[ディスカバリ]ページで実行するすべてのタスクに共通して提供される追加のコントロールを示します。

-Refreshボタン：ネットワークを再検出し、トポロジを更新します。

– アクションボタン：このボタンを使用すると、選択したアクションを、そのタスクをサポートするネットワーク内のすべてのデバイスで同時に実行できます。たとえば、ワンクリックですべてのネットワークデバイス設定をバックアップできます。このボタンを使用すると、インベントリをCisco Active Advisorにアップロードできます。

Cisco Active Advisorの詳細については、ここをクリックしてください。

トポロジビュー

FindITネットワークプローブは、ネットワーク内のシスコデバイスを検出し、収集したすべてのデバイス情報に基づいてマップを作成します。この情報には、Cisco Discovery Protocol(CDP)およびLink Layer Discovery Protocol(LLDP)ネイバー情報、メディアアクセス制御(MAC)アドレステーブル、およびCisco 100 ～ 500シリーズスイッチ、ルータ、およびワイヤレスアクセスポイントの関連デバイステーブルが含まれます。

トポロジマップに表示されているシスコデバイスの詳細を確認するには、それをクリックします。これにより、特定のデバイスの[基本情報]パネルが表示されます。[アクション(Actions)]タブをクリックして、ファームウェアのアップグレード、設定のバックアップまたは復元、リブート、実行コンフィギュレーションの保存など、特定のデバイスに対して異なるアクションを実行することもできます。

注：場合によっては、Simple Network Management Protocol（SNMP；簡易ネットワーク管理プロトコル）設定が欠落しているため、ネットワーク内に表示されないシスコデバイスがあります。このような場合は、これらのデバイスをトポロジマップに表示するようにSNMPを設定する必要があります。この方法については、ここをクリックしてください。

トポロジマップへのアクセス

ステップ1:FindITネットワークプローブを起動し、ナビゲーションペインから[Discovery]をクリックします。

ネットワークのトポロジマップは[Work]ペインに表示されます。これは[Discovery]タブのデフォルトウィンドウです。

トポロジ制御

アイコン

アイコン名

説明

拡大

マップのビューを最大化します。

ズームアウト

マップのビューを最小化します。

選択範囲でズーム

トポロジマップ内の特定の領域をクリックしてドラッグし、拡大表示します。

フィット段階

ネットワーク全体を拡大します。

全画面表示モードに入る

FindITネットワークGUI全体を全画面表示に設定します。

トポロジアイコン

アイコン

ネットワーク要素

説明

アクセス ポイント

シスコワイヤレスアクセスポイント(WAP)を表します。

クラウド

FindITネットワークプローブで管理されていないネットワークまたはネットワークの一部を表します。

リンク

デバイス間の接続回線を表します。

細線は100 Mbps以下の接続速度を表し、太線は1 Gbps以上を表します。

ルータ

シスコルータを表します。

最大 300 のアクセス ポイント グループ

シスコスイッチを表します。

VoIP電話

Cisco VoIP Phoneを表します。

ホスト

ホストデバイスを表します。

デバイス情報の表示

デバイスの基本情報を表示するには、次の手順に従います。

ステップ1：トポロジマップ内の2つのデバイスを接続する特定のデバイスまたはリンクをクリックします。

デバイスまたはリンクに関する基本情報が表示されます。これには、正確なモデル、説明、デバイスの現在のファームウェアバージョン、利用可能な最新のファームウェアなどが含まれます。

（オプション）デバイスの完全な情報を表示するには、次の手順に従います。

ステップ1：トポロジマップ内の2つのデバイスを接続する特定のデバイスまたはリンクをクリックします。

ステップ2:[基本情報]パネルが表示されたら、右上隅の3点のアイコンをクリックします。

[Overview]タブには、選択したデバイスに関する詳細情報が表示されます。次に例を示します。

- モデル番号：デバイスの正確なモデル番号。

- [Description]：デバイスの完全な説明とタイプ。

- Firmware Version：デバイスの現在のファームウェアバージョン。

- [PID VID]：デバイスの製品IDとバージョンIDを注文できます。

- MACアドレス：デバイスの一意のメディアアクセス制御(MAC)アドレス。

- Serial number：デバイスのシリアル番号。

- [IP Address]：デバイスのIPアドレス。

デバイスアクションの実行

ステップ1：トポロジマップ内の特定のデバイスをクリックします。

ステップ2:[基本情報]パネルが表示されたら、[アクション]をクリックします。

デバイスアクションを実行できるページが表示されます。

ステップ3：次のいずれかのオプションをクリックします。

- Upgrade firmware to latest：デバイスに最新のファームウェアをインストールできます。Probeは自動的に最新のアップデートをダウンロードし、デバイスに適用し、アップデートが完了したらリブートします。

- Upgrade From Local：ローカルドライブからデバイスに最新のファームウェアを手動でインストールできます。アップデートが完了すると、デバイスがリブートします。

- [バックアップ設定(Backup Configuration)]：現在のデバイス設定のコピーをFindITネットワークプローブに保存できます。

- [Restore Configuration]：以前に保存した設定をデバイスにリロードできます。

- Reboot：デバイスを再起動します。

- 実行コンフィギュレーションの保存：実行コンフィギュレーションとスタートアップコンフィギュレーションを別々にサポートするデバイスの場合、このアクションは現在の実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします。これにより、デバイスが次にリブートしても設定変更が保持されます。

これで、[Topology]ビューでネットワークとデバイスを正常に表示できました。

インベントリビュー

[インベントリ(Inventory)]ウィンドウには、ネットワークデバイスとその詳細の完全なリストが表形式で表示されます。また、設定タスクを実行し、デバイスに最新のファームウェアアップデートを適用するためのアクションボタンも備えています。

インベントリビューへのアクセス

ステップ1:FindITネットワークプローブを起動し、ナビゲーションペインから[Discovery]をクリックします。

メインページは、デフォルトで[トポロジ(Topology)]タブの下に開きます。

ステップ2:[Inventory]タブをクリックします。

ネットワーク内のデバイスに関する完全な情報と、デバイスの設定タスクのアクションアイコンが表形式で表示されます。

インベントリの詳細

項目

説明

ホスト名

デバイスのホスト名が表示されます。

Type

デバイスのタイプ。

モデル

デバイスのモデル番号またはSKU。

バージョン

デバイスの現在のファームウェアバージョン。

SN

デバイスのシリアル番号。

MAC

デバイスのメディアアクセス制御(MAC)アドレス。このアドレスは、特定のネットワークインターフェイスタイプに必要な標準化されたデータリンク層アドレスであり、各デバイスに固有です。

IP

デバイスのインターネットプロトコル(IP)アドレス。

[アクション（Actions）]

デバイスで次のいずれかの操作を実行できます。

- 最新のファームウェアのダウンロード

- ローカルからのファームウェアアップグレードの適用

- バックアップ設定

- 構成の復元

- デバイスの再起動

- 実行コンフィギュレーションの保存

これで、[Inventory]ビューでネットワークとデバイスを正常に表示できました。

平面図ビュー

[Floor Plan]ビューでは、ネットワーク機器の物理的な位置を追跡できます。建物内のフロアごとにプランをアップロードし、各ネットワークデバイスをプランに配置できます。これにより、メンテナンスが必要なデバイスを簡単に見つけることができます。フロアプランはトポロジマップと同様の操作を行い、フロアプランに配置されたデバイスはトポロジマップのデバイスと同じように操作できます。

注：ネットワーク内のフロアプランとデバイスを作成および管理する方法については、ここをクリックしてください。

次の例では、WAP150デバイスアイコンがクリックされ、その横に対応する基本情報が表示されます。

これで、[Floor Plan]ビューでネットワークとデバイスを正常に表示できました。