目的

この記事では、Raspberry Pi OS BusterバージョンのFindIT v.2.1.1プローブソフトウェアの新規インストールを成功させるための手順を示します。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- FindIT |2.1.1

概要

Raspberry PiおよびRaspberry Pi OS Busterバージョンを使用する場合のFindIT 2.1.1プローブソフトウェアについて説明します。

新規インストールを実行しようとしているか、新規インストールを実行しようとしているか、エラーメッセージとダウンロードの失敗が表示されているか。Raspberry PiをFindITプローブとして使用していますか？

Raspberry PiおよびFindITを使用するほとんどのインストールでは、ソフトウェアイメージをマイクロSDカードにフラッシュし、Piに入れてインストーラを実行するだけです。アップグレードも簡単です。

残念ながら、Raspberry Pi OS BusterバージョンでFindIT v. 2.1.1の新規インストールを行うと、道路に少しバンプがあります。

最初に試した場合でも、インストールに失敗した場合でも、次の手順に従う必要があります。インストールが失敗した場合は、アクセス許可が変更され、基本的に最初からやり直す必要があります。残念ながら、次の手順に従って成功します。

イメージのダウンロードとフラッシュ

手順 1

Rapberry Pi Downloadsに移動し、オペレーティング・システムに適したバージョンをダウンロードします。ダウンロードを開き、必要に応じて解凍します。etcherなどのユーティリティを使用して、Raspberry PiのマイクロSDカードにイメージをフラッシュします。

既にこのソフトウェアがインストールされている場合は、このインストールを2回行う必要はありませんが、正しいソフトウェアがインストールされていることを確認する必要があります。

手順 2

FindIT Network Probe 2.1.1 Raspberry Pi (Debian Buster)のすべての言語インストーラをダウンロードします。

デフォルトでは、新しいRaspberry Pi OSイメージではセキュアシェル(SSH)が無効になっています。 sudo raspi-configコマンドを使用して有効にし、メニューを使用して有効にすることができます。別のオプションとして、Piに挿入する前にメモリカードに sshという空のファイルを作成してショートカットを作成することもできます。2番目のオプションを使用する場合は、ファイル名にファイル拡張子がないことを確認します。

手順 3

マイクロSDカードをRaspberry Piに挿入し、電源を投入します。

手順 4

コンピュータでコマンドプロンプトを開きます。PiのIPアドレスにpingを実行して、接続をテストします。返信メッセージが表示されたら、続行できます。

手順 5

Raspberry Piにアクセスするには、WinSCPなどのSTFPクライアントを使用します。デフォルトのパスワードはraspberryです。

手順 6

次のコマンドを入力します。これらの各ステップの間に時間がかかることに注意してください。我慢して価値がある！

pi@raspberrypi:～$sudo apt-get install nmap

ステップ7

次のコマンドを入力します。

pi@raspberrypi:～$sudo apt-get install arp-scan

ステップ 8（オプション）

現在のディレクトリにあるファイルのリストを表示するには、次のコマンドを入力します。ファイル名がわかっている場合は、ステップ9に進むことができます。

pi@raspberrypi:～$is

手順 9

次のコマンドを入力します。

pi@raspberrypi:～$sh finditprobe-2.1.1.20200521-raspbian-buster_armhf.signed.sh

手順 10

すべてがロードされたら、PiのIPアドレスをWebブラウザに入力します。

手順 11

プローブにログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードcisco/ciscoを入力します。

ステップ 12

パスワードの変更が求められます。

結論

これで、ネットワーク管理を支援するプローブとしてRaspberry Piを使用できます。楽しんで！