目的

この記事の目的は、Cisco Business Mobile Appバージョン1.4以降の新しいサイト削除機能について説明することです。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- Cisco Business Mobileアプリケーション | 1.4

概要

Cisco Business Mobile Appバージョン1.4では、アプリ内のサイトを削除できる新機能が追加されました。

モバイルアプリのバージョン1.4より前では、サイトを削除する唯一の方法は、アプリをアンインストールして再インストールすることでした。アプリをアンインストールすると、すべてのデータが削除され、アプリで管理されているすべてのネットワークをリセットして再展開する必要があります。複数のサイトがある場合、これは頻繁にオプションではありませんでした。

Cisco Business Mobile Appバージョン1.4以降では、特定のサイトを削除するオプションを使用すると、複数のサイトをまとめて同時に管理することが容易になりました。

サイトの削除

手順 1

Cisco Business Mobile Appで、[All Sites] メニューに移動します。

手順 2

削除するサイトの横にある3つのドットをクリックします。この例では、[Branch Office] が選択されています。

手順 3

[Delete] を選択します。

手順 4

[Next] をクリックして次に進みます。

手順 5

Confirmをクリックして、サイトの削除を続行します。

結論

やったよ！Cisco Business Mobile Appを使用してサイトを正常に削除しました。

Cisco Business Mobileアプリケーションに関するその他の記事をお探しですか。それ以上見るな！以下のタグのいずれかをクリックすると、そのトピックに直接移動します。お楽しみください！

概要             トラブルシューティング             デバイス管理             Upgrade Firmware             デバイスのリブート             バックアップと復元             デバッグログ             VLAN の設定