目的

このドキュメントの目的は、Cisco Business Mobileアプリケーションを使用して、ネットワーク内のCisco Businessデバイスのファームウェアをアップグレードする方法を示すことです。

概要

Cisco Business Mobileアプリケーションを使用すると、モバイルデバイスからネットワーク内のサポート対象のCisco Businessスイッチおよびワイヤレスアクセスポイントを導入および管理できます。

Cisco Business Mobileアプリケーションを使用すると、Cisco Businessデバイスのファームウェアを簡単にアップグレードできます。

もっと知るために、読み続けなさい！

該当するソフトウェア |バージョン

- Cisco Business Mobileアプリケーション | 1.0.24 （App Storeへのリンク）

Cisco Business Mobileアプリケーションのシステム要件

Cisco Business Mobileアプリケーションは、iOSバージョン13.0以降を実行するApple iOSベースのデバイスでサポートされています。

Cisco Business Mobileアプリケーションでは、次のシスコビジネスデバイスを管理できます。

- Cisco Business 220 シリーズ スマートスイッチ

- Cisco Business 250 シリーズ スマートスイッチ

- Cisco Business 350 シリーズ マネージドスイッチ

- Cisco Business 100シリーズアクセスポイント

- Cisco Business 100シリーズメッシュエクステンダ

- Cisco Business 200シリーズアクセスポイント

Upgrade Firmware

作業の中断を避けるために、営業時間外にファームウェアをアップグレードすることをお勧めします。

手順 1

Cisco Business Mobileアプリケーションを開きます。

手順 2

[ネットワークデバイス]を選択します。

手順 3

ファームウェアをアップグレードするデバイスを選択します。この例では、CBS350スイッチが選択されています。

手順 4

（オプション）デバイスの現在のファームウェアバージョンを表示するには、[詳細]ボタンをクリックします。

現在のソフトウェアバージョンは、[デバイス情報(Device Information)]セクションに表示されます。

手順 5

ファームウェアをアップグレードするには、[アクション]ボタンを選択します。

手順 6

[Upgrade firmware]をクリックします。

ステップ7

[Upgrade] をクリックします。

手順 8

[確認]をクリックして続行します。

アップグレードプロセスには数分かかります。

手順 9

アップグレードプロセスが完了すると、通知が表示されます。[Done] をクリックします。

結論

シンプルで簡単です。Cisco Business Mobileアプリケーションを使用して、すべてのデバイスを最新のファームウェアにアップデートし、ネットワークの高パフォーマンスを実現します。

Cisco Business Mobileアプリケーションに関する詳細な記事をお探しですか。これ以上見ないで！次のいずれかのタグをクリックすると、そのトピックに直接移動します。楽しんで！

概要             ゼロデイ             トラブルシューティング             デバイス管理             ヘルプページ             デバイスのリブート             デバッグログ