目的

このドキュメントの目的は、Cisco Business Mobileアプリケーションを使用して、ネットワーク内のCisco Businessデバイスの設定をバックアップおよび復元する方法を示すことです。

概要

Cisco Business Mobileアプリケーションを使用すると、モバイルデバイスからネットワーク内のサポート対象のCisco Businessスイッチおよびワイヤレスアクセスポイントを導入および管理できます。

Cisco Business Mobileアプリケーションを使用すると、シスコビジネスデバイスの設定を簡単にバックアップおよび復元できます。

該当するソフトウェア |バージョン

- Cisco Business Mobileアプリケーション | 1.0.24 （App Storeへのリンク）

始めましょう！

Cisco Business Mobileアプリケーションのシステム要件

Cisco Business Mobileアプリケーションは、iOSバージョン13.0以降を実行するApple iOSベースのデバイスでサポートされています。

Cisco Business Mobileアプリケーションでは、次のシスコビジネスデバイスを管理できます。

- Cisco Business 220 シリーズ スマートスイッチ

- Cisco Business 250 シリーズ スマートスイッチ

- Cisco Business 350 シリーズ マネージドスイッチ

- Cisco Business100シリーズアクセスポイント

- Cisco Business100シリーズメッシュエクステンダ

- Cisco Business 200シリーズアクセスポイント

バックアップ設定

手順 1

Cisco Business Mobileアプリケーションを開きます。

手順 2

[ネットワークデバイス]を選択します。

手順 3

デバイスを選択します。この例では、CBS350スイッチが選択されています。

手順 4

「アクション」ボタンを選択します。

手順 5

[バックアップと復元]をクリックします。

手順 6

[Take a new backup]をクリックします。

ステップ7

バックアップメモを入力し、[バックアップ]をクリックします。

バックアッププロセスには数分かかります。

手順 8

バックアップが完了すると、通知が表示されます。[Done] をクリックします。

手順 9

作成したバックアップファイルをタップします。

手順 10

オプションから[リストア]を選択します。

手順 11

[Continue] をクリックします。

ステップ 12

[確認]をクリックして続行します。

復元プロセスには最大10分かかることがあります。

手順 13

バックアップファイルが復元されると、通知が表示されます。[Done] をクリックします。

結論

それだ！Cisco Business Mobileアプリケーションを使用したバックアップおよび復元プロセスが正常に完了しました。

Cisco Business Mobileアプリケーションに関する詳細な記事をお探しですか。これ以上見ないで！次のいずれかのタグをクリックすると、そのトピックに直接移動します。楽しんで！

概要             トラブルシューティング             デバイス管理             Upgrade Firmware             デバイスのリブート             デバッグログ