目的

この記事では、Cisco Business Dashboardバージョン2.8.0のデバイス検索機能について説明します。

適用可能なデバイス | [Software Version]

Cisco Businessダッシュボード | 2.8.0

はじめに

Cisco Business Dashboardは、シスコのビジネス機器を導入および維持するためのネットワーク管理ツールです。CBD 2.8.0の新機能は、サポートされているスイッチ、アクセスポイント、およびメッシュエクステンダでデバイスの検索機能をトリガーする機能です。これには、次のような特徴があります。

- Sx250/350/550スイッチ

- CBS 220/250/350スイッチ

- Catalyst 1200/1300 スイッチ

- CBWアクセスポイントおよびメッシュエクステンダ

デバイスの検索機能を使用すると、ターゲット・デバイスのLEDが60秒間点滅し、デバイス・グループから特定のデバイスを特定できます。

デバイス機能の特定

手順 1

ユーザ名とパスワードを使用して、Cisco Business Dashboardにログインします。

手順 2

Topologyの下で、デバイスをクリックして選択します。この例では、Catalyst 1300スイッチが選択されています。

手順 3

開いたパネルでActionsタブをクリックします。

手順 4

リストからLocate Deviceオプションをクリックします。

手順 5

ポップアップ画面でOKをクリックして確定します。

手順 6

スイッチ上のLEDは60秒間点滅し、ネットワーク内のデバイスグループからデバイスを識別するのに役立ちます。デバイスが正常に検出されると、ユーザインターフェイスにも通知が表示されます。

結論

これで、CBDバージョン2.8.0のデバイス検索機能と、ネットワークでのデバイス検索機能の使用方法について、すべて理解できました。