目的

この記事では、Cisco Business Dashboard(CBD)のファームウェアをアップグレードする手順について説明します。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- Cisco Businessダッシュボード |2.3.0

Upgrade Firmware

手順 1

Cisco Business DashboardのWebユーザインターフェイス(UI)にログインします。

手順 2

更新が利用可能になると、ダッシュボードに緑色の雲マークがヘッダーに下矢印で表示されます。緑色のダウンロードアイコンをクリックします。

手順 3

クリックして、ダッシュボードのダウンロードを開始します。

プローブの前にダッシュボードを必ずアップグレードしてください。プローブがダッシュボードより新しいバージョンを実行している場合、CBDは実行できません。

手順 4

更新の進行状況が表示されます。

手順 5

ダウンロードが完了したら、Web UIに再度ログインします。

手順 6

ダッシュボードが最新バージョンに更新されていることを確認します。

ステップ7

ダッシュボードのアップグレードが完了したことを確認したら、プローブのアップグレードに進むことができます。緑色のダウンロードアイコンを選択します。

手順 8

クリックしてプローブをアップグレードします。

Ubuntu、Xenialバージョンを使用している場合は、この記事の手順に従ってFocalバージョンに移行 します。

結論

これで、Cisco Business Dashboardとプローブが正常に更新されました。