目的

この簡単な記事では、管理のためにWeb User Interface(UI)にログインするときに、cisco以外のユーザ名を選択する必要について説明します。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- Cisco Businessダッシュボード |2.3.0

案件はこちら

Secure Development Lifecycle Methodology(CSDL)によると、ciscoは有効なユーザ名ではなくなりました。この新しい標準は、運用システムの脆弱性として機能を低下させるために実装されています。

デフォルトのログインクレデンシャルでは、ユーザ名ciscoとパスワードがデフォルトで使用されています。最初のログインを実行すると、新しいユーザ名と新しいパスワードの両方を選択するように求められます。これは、新規インストールに適用されます。ユーザ名の変更は、インプレースアップグレードでは適用されません。

ユーザ名としてciscoを使用しようとすると、この新しい標準について少し注意が必要になります。別のユーザ名を選択し、何を行っても忘れないでください。

アクセス方法は影響を受けないため、コンソールアクセス用のユーザ名はciscoのままにしておいてください。

結論

それは、あなたの道を進むために小さなステップです。