目的

このドキュメントの目的は、ファームウェアの最新バージョンをダウンロードし、任意のデバイスにアップグレードする手順を示すことです。

概要

すべてのデバイスで最適なパフォーマンスを得るには、ファームウェアのアップグレードが不可欠です。アップグレードをリリースするときにインストールすることが非常に重要です。シスコがファームウェアのアップグレードをリリースする際には、新しい機能や、セキュリティの脆弱性やパフォーマンスの問題を引き起こす可能性があるバグの修正などの改善が含まれることが多くなります。

このプロセスは、次の場合にも必要です。

- デバイスを使用した頻繁なネットワーク切断または断続的な接続

- 接続が遅い

ファームウェアをアップグレードすると、これらの問題が解消され、ネットワークのセキュリティが維持されます。

デバイスのファームウェアをダウンロードする手順

手順 1

ご使用のシスコデバイスの現在のバージョンを確認するには、シスコに移動し、画面の左上の[サポート]を選択してください。

手順 2

[サポートとダウンロード]を選択します。

手順 3

画面が展開され、デバイスのモデル番号を入力できます。この場合、WAP321が入力され、ドロップダウンメニューから選択されます。

手順 4

[ダウンロード]を選択します。

手順 5

最新バージョンを選択します。

手順 6

コンピュータのダウンロードフォルダに保存されます。

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアは、スイッチの動作と機能を制御するプログラムです。プログラムのコードとデータがデバイスに格納されたソフトウェアとハードウェアの組み合わせです。

このセクションでは、デバイスのファームウェアをアップグレードする方法に関する設定手順を示す記事のリストを示します。

ワイヤレスアクセスポイント

ワイヤレスアクセスポイントのファームウェアをアップグレードする方法

ワイヤレスアクセスポイントでのファームウェアイメージのスワップ

WAP 131でのファームウェアアップグレード

WAP371でのファームウェアアップグレード

WAP551およびWAP561アクセスポイントのファームウェアのアップグレード

WAP121およびWAP321アクセスポイントでのファームウェアアップグレード

WAP121およびWAP321のファームウェアのダウングレード

WAP371およびWAP571でのファームウェアアップグレード

シスコビジネスワイヤレスアクセスポイントのアップデートソフトウェア

FindIT ネットワーク管理

FindITネットワークマネージャまたはプローブを最新バージョンにアップグレード

FindITネットワーク管理によるネットワークデバイスの最新バージョンへのアップグレード

Cisco FindITネットワーク管理を使用した設定のバックアップと復元とファームウェアの更新

ルータ

RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでのファームウェアアップグレード

RV220W Wireless Firewallでのファームウェアアップグレード

Webインターフェイスを使用したRV130およびRV130Wでのファームウェア/言語のアップグレード

Webインターフェイスを使用したRV180およびRV180Wでのファームウェアアップグレード

RV320およびRV325 VPNルータシリーズのファームウェア管理

RV34xシリーズルータのファームウェアのアップグレード

CVR100W VPNルータのファームウェアアップグレード

RV160およびRV260ルータのファームウェアのアップグレード

スイッチ

スイッチのファームウェアのアップグレード

スイッチのバックアップと復元またはファームウェアの交換

SG350XGおよびSG550XGでのファームウェアアップグレード/バックアップとイメージの交換

Sx500シリーズスタッカブルスイッチのアクティブイメージの選択

スイッチ200/300シリーズのファームウェアのアップデート

200/300シリーズマネージドスイッチでのHTTP/HTTPSによるファームウェアアップグレード

200/300シリーズマネージドスイッチでのTFTPによるファームウェアアップグレード

200/300シリーズマネージドスイッチのTFTPサーバへのファームウェア/ブートコードのバックアップ

Sx500シリーズスタッカブルスイッチのHTTP/HTTPSによるファームウェアのアップグレード

Sx500シリーズスタッカブルスイッチのTFTPによるファームウェアのアップグレードとバックアップ

300および500シリーズマネージドスイッチでのファームウェアアップグレードのトラブルシューティング

コマンドラインインターフェイス(CLI)によるスイッチのファームウェアのアップグレード

Cisco Business 220シリーズスイッチのファームウェアのアップグレード

CBS250またはCBS350スイッチのファームウェアのアップグレード

IP電話およびアダプタ

Webブラウザコマンドによるマルチプラットフォームファームウェアを使用したCisco IP Phone 6800シリーズのファームウェアのアップグレード

WebブラウザコマンドによるCisco IP Phone 7800および8800マルチプラットフォームシリーズのファームウェアのアップグレード

7800および8800シリーズマルチプラットフォーム電話機のファームウェアをアップグレードするためのビデオ

アップグレードルールによる7800および8800シリーズマルチプラットフォーム電話機のファームウェアのアップグレード

SPA525GおよびSPA525G2 IP PhoneのファームウェアをアップグレードするためのWeb設定ユーティリティの使用

Cisco Configuration Assistant(CCA)を使用したSPA525GおよびSPA525G2 IP Phoneのファームウェアのアップグレード

SPA3102 ファームウェアのアップグレード

SPA2102およびSPA3102電話アダプタでのファームウェアアップグレード

SPA8000電話アダプタのファームウェアアップグレード設定

SPA112およびSPA122でのファームウェアアップグレード

SPA100シリーズの音声プロビジョニングでのファームウェアアップグレードの設定

ファームウェアのアップグレード中のトラブルシューティング

この記事は、200/300シリーズスイッチのファームウェアのアップグレードに関するトラブルシューティング用に作成されたものですが、使用しているデバイスにも適用される場合があります。ファームウェアのアップグレードのトラブルシューティング