本書では、インベントリ データとデバイス データを検出および収集してから、Netformx DesignXpert アプリケーション経由で Cisco Smart Net Total Care™ Portal にアップロードする方法について説明します。

Netformx DesignXpert は、Smart Net Total Care Portal でサポートされる収集オプションの 1 つです。利用可能なその他の収集オプションの詳細については、『Device Data Collection Options（デバイス データ収集オプション）』 を参照してください。

ヒント：本書で説明するプロセスをデジタル形式でご覧になりたい場合は、『Pairing Cisco Smart Net Total Care with Netformx DesignXpert（Cisco Smart Net Total Care と Netformx DesignXpert のペアリング）』ビデオをご覧ください。

前提条件

本書に記載された情報は、Netformx アプリケーション（DesignXpert または Netformx Discovery）がすでにマシンにインストールされ、アプリケーションにシスコ ID が正しく定義されていることを前提としています。これらの前提条件が満たされていない場合は、検出アクションをエンドユーザ アカウントに関連付けることはできません。また検出出力結果をシスコに正常にアップロードすることもできません。

本書で説明されているプロセスの準備として、必要に応じて上記のアクションを実施してください。

- シスコ ID の取得と登録を行っていない場合は、Cisco Registration ページに移動して、説明されているプロセスを完了してください。

- Netformx コレクタの基本的なインストール方法の詳細については、『Netformx DesignXpert User Guide（Netformx DesignXpert ユーザ ガイド）』 を参照してください。

データの検出、収集、シスコへのアップロード

ネットワーク検出をセットアップしてインベントリを収集し、そのデータをシスコにアップロードするには、次の手順を完了してください。

1. DesignXpert を起動し、[ネットワークの検出（Discover Network）] をクリック後、[空白のプロジェクト（Blank Project）] をクリックします。

2. プロジェクトの名前を入力し、[OK] をクリックします。デフォルトの [Netformx Discovery 設定（Netformx Discovery Settings）] インターフェイスが表示されます。

3. 一部の項目にはデフォルト設定が適用されている場合があります。ネットワーク設定に適合するように、必要に応じてデフォルト設定を変更します。

4. [Netformx Discovery 設定（Netformx Discovery Settings）] 画面で [設定（Configure）] をクリックすると、[Netformx Discovery 設定（Netformx Discovery Configuration）] ウィンドウの [ネットワーク（Network）] タブが表示されます。このタブでは、検出操作の開始点、範囲、およびスコープを指定できます。

注：これらの設定を行うには、検出対象の環境に関する十分な知識が必要です。仮定や推量に基づいて設定を行うと、検出の処理時間が長くなったり、検出操作に失敗したりする可能性があります。

5. アプリケーションに環境を示すには、次の 2 つのいずれかの方法を選択してください。

- シード ルータを指定します。シード ルータは、名前が示すように、ネットワーク検出自体の開始点を意味します。シード ルータは、検出操作において最初のルータ ポイントとなる接続先です。ホップの数は、検出操作が対象とする、シード ルータからのサブネット ホップの数です。つまり、シード ルータとホップ数によって、検出操作の開始点と、対象となる範囲全体が確定します。検出では、シード ルータのルーティング情報やその他のテーブル情報に基づいて、その後の検出プロセスを進めます。その際、シード ルータからのホップ数によって設定された範囲内で検出を行います。ホップ数が多くなるほど、検出の対象範囲が広くなり、発見対象のデバイスの合計範囲が増加するので、検出プロセスにかかる時間が全体的に長くなります。

- 検出操作のスコープを定義して範囲を特定します。2 番目の方法では、開始 IP アドレスと終了 IP アドレスを明示的に設定して定義範囲を確定します。検出プロセスは、設定されている開始点と終了点の範囲全体を対象にして実行します。繰り返しますが、全体的な範囲が広くなるほど、検出プロセスにかかる時間も長くなります。大規模ネットワークの場合、特定の IP 範囲を設定するか、または [除外（Exclude）] オプションを使用して、メイン アクションをより小さなチャンクに分割することが推奨されます。[除外（Exclude）] オプションは検出操作自体のサイズとスコープを小さくするのにも役立ちますが、IT 部門で確立済みのネットワークのアドレス体系に関する情報が必要となります。

6. [SNMP] をクリックし、Simple Network Management Protocol（SNMP）クレデンシャルを入力します。

注：ネットワーク内で使用されている SNMP 設定について、十分な知識が必要になります。機器がサポートする SNMP のタイプと、関連付けられている read コミュニティ ストリングを把握している必要があります。検出プロセスでは、SNMP を使用してデバイス レベルの情報が収集されます。SNMPv3 に関しては、認証と暗号化の詳細、および IT 部門により実装されている場合はセキュリティ フレーズを定義することが必要な場合があります。

7. [Telnet/SSH] をクリックし、ネットワーク デバイスの Telnet とセキュア シェル（SSH）のクレデンシャルを入力します。

注：検出プロセスでは、CLI コールが行われ、すべてのデバイスから CLI 情報が収集されるので、環境で定義されている Telnet および SSH の適切なユーザ名とパスワードを把握しておく必要があります。

8. [シスコ固有（Cisco Specific）] をクリックし、[設定（Settings）] 領域の [Cisco SmartAdvisor（CSA）を有効にする（Enable Cisco SmartAdvisor (CSA)）] チェックボックスをオンにします。

注：標準の Cisco Discovery でのアップロードおよび分析処理では、[シスコ設定ファイルのダウンロード（Download Cisco configuration files）] オプションまたは [IP フォン設定の取得（Retrieve IP phones configuration）] オプションを有効にする必要はありません。これらのオプションを有効にすると、すべてのネットワーク デバイスの設定ファイルが、検出操作を実行するローカル マシンにダウンロードされます。この操作はバックアップ目的で設定ファイルを収集するために行うこともできますが、その場合は検出プロセスが長くなります。

9. [スキャン オプション（Scan Options）] をクリックして、必要に応じてオプションを調整します。

注：このタブのオプションは Netformx 専用であるため、行った調整は Netformx のレポート機能のみに影響します。この設定は、シスコへの検出データのアップロードには影響しません。

ヒント：シスコのみのアップロード アクションを考慮して、最適化して総検出時間を短縮したい場合は、[物理リンクの検出（Discover physical links）]、[VLAN の検出（Discover VLANs）]、または [ポート レベル詳細設定の検出（Discover advanced port level settings）] オプションをオンにしないでください。また、[名前の解決（Resolve names）] および [WMI 検出を使用（Use WMI Discovery）] オプションも使用しないでください。

10. [インポート（Import）] をクリックし、必要に応じてオプションを調整します。

注：このタブのオプションは Netformx 固有のもので、正常な検出操作後に Netformx が独自のレポート用にデータを処理する方法を、より詳細に制御できます。この設定は、シスコへの検出データのアップロードには影響しません。

11. [OK] をクリックして [Netformx Discovery 設定（Netformx Discovery Settings）] インターフェイスに戻ります。

注：[Netformx Discovery 設定（Netformx Discovery Settings）] ウィンドウで、設定したオプションを最終的に確認します。

12. 上部のリボン（[設定（Configure）] の上）にある緑色の小さな [run（実行ボタン）] をクリックして、検出を実行します。

ヒント：上部のリボンの右側にある [ログ（Log）] をクリックすると、検出プロセスをモニタできます。

13. 検出操作が完了したら、[OK] をクリックして出力を確認します。

確認が完了すると、ネットワーク トポロジ図が表示されます。これには、検出操作で収集されたデータが描画されます。

14. ここで [設計（Design）] タブに戻って、情報をシスコにアップロードできます。

15. [分析（Analysis）] > [Cisco Smart Advisor] > [ネットワーク評価要求を送信（Submit Network Assessment Request）] に移動します。

[評価要求プロジェクト スコープ（Assessment Request Project Scope）] ダイアログボックスが表示されます。

16. [プロジェクト（Project）] をクリックして、[次へ（Next）] をクリックします。[送信（Submission）] ウィンドウが表示されます。

注：[要求の詳細（Request Details）] セクション（A）のオプションで、シスコに転送する情報を指定できます。[カスタマーの詳細（Customer Details）] セクション（B）のオプションでは、検出操作をシスコに関連付けることができます。必要に応じて、前の図のように [IP アドレスのアップロード（Upload IP Addresses）] オプションをオフのままにすることができます。

17. [カスタマーの詳細（Customer Details）] セクションの虫眼鏡アイコンをクリックして、[検索（Search）] ダイアログボックスを開きます。ここでは、検出の実行を自社に関連付け、詳細をシスコにアップロードできます。

18. 3 つの情報を入力して [検索（Search）] をクリックすると、入力した情報に適合するすべての結果を示すリストがシスコから送信されます。

19. 正確なアドレスを特定し、[OK] をクリックします。

選択した情報が [カスタマーの詳細（Customer Details）] セクションに表示され、ダイアログボックスの下半分にユーザの情報が表示されます。

20. [電子メール通知の有効化（Enable email notification）] チェックボックスをオンにして（オンになっていない場合）、シスコから更新を受け取れるようにします。

21. シスコ パートナーであるか Cisco Enterprise カスタマーである場合は、[ユーザ タイプ（User Type）] セクションの [シスコ パートナー（Cisco Partner）] オプション ボタンをオンにします。

さらに、シスコの従業員は [Cisco SE] オプション ボタンを選択して自身を特定し、必要に応じてシスコ関連の詳細を入力します。

注：デフォルトでは、プライマリ CCOID（最初の行）には、Netformx アプリケーションの [オプション（Options）] セクションで入力された CCO ID の情報がそのまま表示されます。ただし、CCO ID 情報を手動で追加することもできます。

22. 必要なすべての情報を追加して [送信（Submit）] をクリックすると、データのアップロードのステータスを示すウィンドウが表示されます。

注：アップロード時間は、検出結果ファイルのサイズ、ユーザのインターネット接続、処理能力、シスコ データセンターにその時点で送信されているトラフィック量によって異なります。

23. アップロードのステータスをモニタし、アップロードが完了してステータス フラグが変わるのを待ちます。

24. Smart Net Total Care Portal にインベントリがアップロードされたら、ポータルに新しいインベントリが「Netformx_Default」という名前で表示されることを確認します。

注：このツールで検出されてアップロードされたすべてのデバイスは、以後のアップロードでこのインベントリに配置されます。