内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

確認

トラブルシュート

はじめに

このドキュメントでは、UCS 240 M6サーバでのESXi 8.xのインストールまたはアップグレードについて説明します。

前提条件

- ESXi:VMWareのオペレーティングシステム

- UCS – ユニファイドコンピューティングシステム

- CIMC:Cisco Integrated Management Controller（シスコ統合管理コントローラ）

- vKVM：仮想キーボードビデオマウス

- vDVD – 仮想DVD

- ISO - ISOイメージ

- UEFI:Unified Extensible Firmware Interface（統合拡張ファームウェアインターフェイス）

- EULA:End User License Agreement（使用許諾契約書）

- VLAN:Virtual Local Area Network（仮想ローカルエリアネットワーク）

- IPV4 – インターネットプロトコルバージョン4

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、UCS C240 M6SXサーバに基づくものです。シスコカスタムイメージファイル名= VMware-ESXi-8.0.U2-22380479-Custom-Cisco-4.3.2-c.iso

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

1. BroadcomからCisco Custom Image for ESXi 8.xをダウンロードします。

ダウンロードページの例：

2. CIMCページで、Launch vKVMをクリックします。

3. KVMページで、Virtual Media > vKVM-Mapped vDVDの順にクリックします。

vKVMでマッピングされたvDVD

4. 「以前にダウンロードしたISOイメージ」を参照して選択します。

バーチャル・メディアのマップ

5. Power > Power On Systemの順にクリックします。

6. サーバのブート中に、F6キーを押してブートメニューを表示します。

7. ブートメニューで、UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD2.00を選択します。

8. 選択後、ESXiがインストーラのロードを開始します。

ESXiインストーラ

9. 「ESXi Install Welcome」画面が表示され、「Continue」または「Cancel」と表示されます。Enter を押して続行します。

ESXiの初期画面

10. 続行すると、EULA画面が表示されます。F11を押して同意します。

ESXi EULA画面

11. ESXiをインストールするデバイスを選択するオプションが表示されます。デバイスを選択し、Enterキーを押します。

ESXi RAID選択

12. デバイスを選択すると、ESXiをインストールまたはアップグレードするオプションが表示されます。Installを選択し、Enterキーを押します。

ESXIのインストールまたはアップグレード

13. ESXi Install Keyboard Selectionが表示されます。Keyboard Optionを選択して、Enterキーを押します。

ESXiキーボード選択

14. ESXiルートパスワードを設定するように求められます。Password Valuesと入力してConfirmを入力し、Enterキーを押します。

ESXiパスワードの設定

15. F11キーを押してインストールを確認します。

ESXiのインストールの確認

16. インストールが開始され、「In Progress」と表示されます。

ESXIインストールの進行状況

17. ESXiのインストールが完了します。Enterキーを押してサーバをリブートします。

ESXiのインストールの完了

18. ESXiが仮想DVDを排出し、サーバを再起動して初めて起動します。

ESXiサーバのリブート

19. これは再起動後のESXi初期画面です。システムをカスタマイズするには、F2を押します。

ESXiの初期画面

20.ログインする値を入力します。パスワードはインストール時に作成されました。

ESXiログイン画面

21. システムのカスタマイズが表示されます。Configure Management Network の順に選択し、Enterキーを押します。

ESXi管理の構成

22. Network Adaptersを選択して、Enterキーを押します。

ESXi管理設定

23.スペースバーで管理用のネットワークアダプタを選択し、Enterキーを押します。

ネットワークアダプタの選択

24. VLAN（オプション）を選択し、必要に応じて値を入力し、Enterキーを押します。

Vlanの設定

25. IPV4 Configurationを選択し、値を入力して、Enterキーを押します。

IPV4の設定

26. Yキーを使用して管理ネットワークを承認し、再起動します。

IPV4構成の保存

27. Test Management Networkを選択して通信をテストし、Enterキーを押して終了します。

テスト管理ネットワーク

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。