内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

VLANの追加

ステップ 1：ドメインプロファイルにVLANを追加します。

ステップ 2：サーバプロファイルにVLANを追加します。

VLAN の削除

ステップ 1：サーバプロファイルからVLANを削除します。

ステップ 2：ドメインプロファイルからVLANを削除します。

確認

はじめに

このドキュメントでは、Intersight Managed Mode(IMM)でVLANを追加および削除する正しい方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- UCSおよびIMMの知識

- ネットワーキングの概念

- 独立したレイヤ2の基礎

この設定を開始する前に、次の要件があることを確認してください。

- VLAN ID

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- UCS-FI-6454、ファームウェア4.3(4b)

- UCSX-215C-M8、ファームウェア5.3(0.240016)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

VLANを追加または削除するには、サーバおよびドメインプロファイルの設定を変更する必要があります。関連するポリシーは次のとおりです。

- VLANポリシー

- LAN接続ポリシー

- イーサネットネットワークグループポリシー

- マルチキャストポリシー

設定

VLANの追加

ステップ 1：ドメインプロファイルにVLANを追加します。

- Profiles > UCS Domain Profilesの順に移動し、VLANを追加する必要があるFabric Interconnectに割り当てられているDomain Profile を選択します。

UCS Domain Profilesを選択してから、Fabric Interconnectに割り当てられているDomain Profileを選択します。

- VLAN & VSAN Configurationに移動します。

- Edit VLAN policyを選択します。

Edit VLAN policyを選択します。

- 必要なVLANを追加します。 prefixには、VLANを識別するプレフィクスを入力できます。 この例では、VLAN 200とVLAN 300を使用しています。

- マルチキャストポリシーを選択します。

注：アップリンク（独立したレイヤ2）でイーサネットネットワークグループポリシーを設定している場合は、そこにVLANを追加し、Auto Allow On Uplinksオプションを無効にする必要があります。そうでない場合は、有効のままにしておくことができます。分離レイヤ2の詳細については、このドキュメントを参照してください。

VLANを追加します。

- 変更を保存します。

- Profiles > UCS Domain Profilesの順に移動し、Domain Profileを再導入します。

注:VLANを追加または削除した後にドメインプロファイルを導入しても、既存のVLANのトラフィックは中断されません。

ドメインプロファイルの再展開

ステップ 2：サーバプロファイルにVLANを追加します。

- Profiles > UCS Server Profilesの順に移動し、VLANを追加するサーバに割り当てられているサービスプロファイルを選択します。

サーバプロファイルの選択

- LAN Connectivity Policyでeditを選択します。

- LAN Connectivity Policyで、vNICからEthernet Network Group Policyを選択します。

LAN接続ポリシーの編集

イーサネットネットワークグループポリシーの選択

- アクションを選択し、編集します。

イーサネットネットワークグループポリシーの編集

- 必要なVLANを追加します。この例では、VLAN 200とVLAN 300を使用しています。

VLANの追加

- VLANが追加されたら、変更を保存します。

変更の保存

注意：サービスプロファイルを導入してアクティブにすると、リブートや中断が発生します。

- Profiles > UCS Server Profilesの順に移動し、Server Profileを再導入します。

VLAN の削除

ステップ 1：サーバプロファイルからVLANを削除します。

- Profiles > UCS Server Profilesの順に移動し、サーバに割り当てられているServer Profileを選択します。

- LAN Connectivity PolicyでEditを選択します。

- LAN Connectivity Policyで、vNICからEthernet Network Group Policyを選択します。

- アクションを選択してから編集します。

- 必要なVLANを削除します。この例では、VLAN 200とVLAN 300を使用しています。

VLAN の削除

- VLANが削除されたら、変更を保存します。

注意：サービスプロファイルの導入とアクティブ化により、リブートと中断が発生します。

- Profiles > UCS Server Profilesの順に移動し、Server Profileを再導入します。

ステップ 2：ドメインプロファイルからVLANを削除します。

- Profiles > UCS Domain Profilesの順に移動し、VLANを削除する必要があるFabric Interconnectに割り当てられているDomain Profile を選択します。

- VLAN & VSAN Configurationに移動します。

- edit VLAN policyを選択します。

- 必要なVLANを削除します。この例では、VLAN 200とVLAN 300を使用しています。

注：アップリンク（独立したレイヤ2）でイーサネットネットワークグループポリシーを設定している場合は、そこでもVLANを削除する必要があります。分離レイヤ2の詳細については、このドキュメントを参照してください。

VLAN の削除

- VLANが削除されたら、変更を保存します。

- Profiles > UCS Domain Profilesの順に移動し、Domain Profileを再導入します。

注:VLANを追加または削除した後にドメインプロファイルを導入しても、既存のVLANのトラフィックは中断されません。

ドメインプロファイルの再展開

確認

VLANの変更が適用されたことを確認するには（VRFインターフェイスを使用して）、Fabric Interconnectへのsshセッションを開き、アップリンクインターフェイスの設定を確認します。例：

FI-6454-A# connect nxos

FI-6454-A(nx-os)# show running-config int eth1/15

interface Ethernet1/15

description Uplink PC Member

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,69-70,72,470,480

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown