内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

ファブリックファームウェアアップグレード

サーバファームウェアアップグレード

確認

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco UCSドメインのすべてのファブリックコンポーネントでファームウェアのアップグレードを実行するプロセスについて説明します。これには、2つのファブリックインターコネクト(FI)、I/Oモジュール(IOM)、およびIntersight Managed Mode(IMM)によるブレードサーバが含まれます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Intersight

- Cisco Unified Computing System（UCS）

Intersight managed FIファームウェアをアップグレードする前に、次の前提条件を考慮してください。

- アップグレードできるのは、Cisco UCSドメイン内のCisco UCS 6400シリーズFIだけです。

- ファームウェアバンドルをダウンロードするには、FIパーティションに少なくとも次の使用可能なストレージが必要です。

- /var/tmpに90%の空き領域

- /var/sysmgrに20%の空き領域

- /mnt/pssに30%の空き領域

- /bootflashに18 %の空き領域

- Cisco UCSドメイン内のすべてのサーバは、ライセンス階層のEssentials以上である必要があります。

- 最小バンドルリリースバージョンは4.1(2a)です。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco UCS 6400シリーズFI、初期ファームウェア4.2(1e)

- UCSB-B200-M5ブレードサーバ、初期ファームウェア4.2(1a)、プレミアライセンス階層

- Intersight SaaS

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

ファブリックファームウェアアップグレード

インフラストラクチャファームウェアのアップグレードを開始するには、2つのFIのいずれかを選択し、[Upgrade firmware]をクリックします。

これにより、アップグレードウィザードが初期化される画面にリダイレクトされます。

ステップ1:UCS環境（列Fabric Interconnect AおよびFabric Interconnect B）と現在のファームウェアバージョンを確認します。[next] をクリックします。

ステップ2：対象のファームウェアバージョンをクリックします。[next] をクリックします。

ステップ3:これは、選択したデバイスとターゲットファームウェアのバージョンを示す要約です。ターゲットのファームウェアが現在のバージョンよりも高い場合は、ファームウェアのバージョンに緑色の矢印が表示されます。そうでない場合は、黄色の矢印が表示されます。

[アップグレード]をクリックしたら、最後に1回確認する必要があります。この時点では、FIはまだリブートする必要はありません。

アップグレードを監視するには、[Requests]に移動して[Active]をクリックします。アクティビティの名前をクリックすると、ワークフロータスク全体が表示されます。

プロセスを完了するには、ファブリックBのリブートを確認してから、ファブリックAのリブートを確認する必要があります。

注：2番目のFIのリブートを続行する前に、データパスが1番目のファブリックで準備されていることを確認します。これを確認するには、APIまたはCLIをコマンド(nxos)# show pinning border-interfacesで使用できます。

ワークフロータスクは次のとおりです。

- IntersightソフトウェアリポジトリからIntersight FIバンドルをダウンロード

- IOMのアップグレード

- FI B上のデータトラフィックを回避する

- FI Bのアクティブ化

- ユーザAck(ACK)を待ちます。FIリブート用

- アクティブ化の完了を待ちます

- FI A上のデータトラフィックを避難させる

- FI Aのアクティブ化

- ユーザAck(ACK)を待ちます。FIリブート用

- アクティブ化の完了を待ちます

サーバファームウェアアップグレード

アップグレードするサーバを選択し、[アクション]ドロップダウンリストから[ファームウェアのアップグレード]を選択します。

これにより、ファームウェアアップグレードが初期化されます。

ステップ1：正しいサーバであることを確認し、現在のファームウェアバージョンを確認します。

ステップ2：対象のファームウェアバージョンの横にあるオプションボタンをクリックします。

ステップ3:これは、サーバとターゲットファームウェアのバージョンを示す要約です。ターゲットのファームウェアが現在のバージョンよりも高い場合は、ファームウェアのバージョンに緑色の矢印が表示されます。そうでない場合は、黄色の矢印が表示されます。

Upgrade Firmwareダイアログボックスで、即時にリブートを選択するか、後でリブートを確認できます。

アップグレードを監視するには、[Requests]に移動して[Active]をクリックします。

アクティビティの名前をクリックすると、ワークフロータスク全体が表示されます。

ワークフロータスクは次のとおりです。

- IntersightソフトウェアリポジトリからIntersightサーババンドルをダウンロード

- アダプタのアップグレード（ブレード用）

- サーバのアップグレード

- サーバがリブートするのを待ちます

- アップグレードが完了するまで待ちます

確認

- FIローカルストレージの空き領域を確認するには、FIを1つ選択し、[インベントリア]をクリックし、[ローカルストレージ]をクリックします。

インフラストラクチャのアップグレード後、インストールログを確認できます。新しいバージョンとアップグレードのタイムスタンプが表示され、正常なアップグレードを確認できます。

UCS-TS-MXC-P25-6454-IMM-A(nx-os)# show install all status

This is the log of last installation.

<Mon Sep 27 07:01:30>

Verifying image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin for boot variable "nxos".

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:18>

<Mon Sep 27 07:02:18>

Verifying image type.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:24>

<Mon Sep 27 07:02:25>

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:26>

<Mon Sep 27 07:02:26>

Preparing "bios" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:28>

<Mon Sep 27 07:03:14>

Performing module support checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:16>

<Mon Sep 27 07:03:16>

Notifying services about system upgrade.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:29>

Compatibility check is done:

Module  bootable     Impact       Install-type Reason

------ --------   --------------  ------------ ------

1      yes        disruptive        reset     default upgrade is not hitless

Images are upgraded according to following table:

Module      Image                     Running-Version(pri:alt)       New-Version       Upg-Required

------   ----------   ----------------------------------------   --------------------   ------------

1         nxos                     9.3(5)I42(1c)                   9.3(5)I42(1e)           yes

1         bios           v05.42(06/14/2020):v05.40(01/17/2020)     v05.42(06/14/2020)      no

1         fpga                        IO-0x19 MI-0x10              IO-0x22 MI-0x10         yes

Install is in progress, please wait.

<Mon Sep 27 07:03:31>

Performing runtime checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:32>

<Mon Sep 27 07:03:32>

Setting boot variables.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:11>

<Mon Sep 27 07:04:11>

Performing configuration copy.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:14>

Module 1: <Mon Sep 27 07:04:14>

Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:05:11>

<Mon Sep 27 07:05:11> Install has been successful.

関連情報

- 『Cisco Intersight Managed Mode Configuration Guide』:ファームウェアの管理

- Cisco Intersight Managed Mode(IMM) - UCSブレードファームウェアアップグレード

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems