内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

移行の手順

ステップ1：次に示すように、ローカルSPのプールID/ポリシー/VLAN/VSAN/テンプレートを文書化します。

ステップ2:UCS CentralですべてのID/ポリシー/VLAN/VSAN/テンプレートとGLOBAL-SPを再作成します。

ステップ3:UCS CentralにUCSMを登録します。

ステップ4：ローカルプロファイルをグローバルプロファイルに移行します。

ステップ5：新しいグローバルプロファイルを確認します。

ステップ6：指定されたサーバにGLOBAL-SPを関連付けます。

ステップ7：新しいグローバルSPを割り当てた後に、SAN LUNからサーバを起動する

関連情報

概要

このドキュメントでは、ローカルサービスプロファイルをグローバルに移行する方法、またはドメインが誤って中央から登録解除された場合にローカルのサービスプロファイルをグローバルに移行する方法について説明します

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Computing System

- UCS Central

- ローカルプロファイルをグローバルプロファイルに移行する手順

次の手順では、各サービスプロファイル内にすでにターゲット・イニシエータ(WWPN)にゾーニングされている、最も困難なユースケース、リモート・ストレージ・ブートLUNを使用したSANからのブートを想定します。移行中もIDは同じままにする必要があります。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Unified Computing System Manager(UCSM)

- ファブリックインターコネクト(FI)

- ESXi VMで実行されるUCS Central

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

移行の手順

1. ローカルSPのプールID/ポリシー/VLAN/VSAN/テンプレートの文書化

2. UCS CentralのすべてのID/ポリシー/VLAN/VSAN/テンプレートとグローバルSPを再作成します。

3. UCS CentralにUCSMを登録します。

4. ローカルプロファイルをグローバルプロファイルに移行します。

5. 新しいGLOBAL-SPの特定のZoned Serverに対して、IDが正しいことを確認します。

6. 指定したサーバにGLOBAL-SPを関連付けます。

7. SAN LUNからサーバを起動します。

ステップ1：次に示すように、ローカルSPのプールID/ポリシー/VLAN/VSAN/テンプレートを文書化します。

UCS-FI # scope org /

UCS-FI /org # show service-profile status

Service Profile Name Server Assignment Association   Power State   Op State

-------------------- ------- ---------- -------------- -------------- --------

SP01                1/3     Assigned   Associated     On             Ok

UCS-FI /org # scope service-profile SP01

UCS-FI /org/service-profile # show detail

Service Profile:

Service Profile Name: SP01

Boot Policy: LocalDisk

BIOS Policy: ESX_BIOS

Host f/w Policy: global-default

Local Disk Policy: LocalDisk

Maintenance Policy: UserAck

Power Policy: PowerCap

Stats Policy: TemThreshold

Scrub Policy: global-default

UCS-FI /org/service-profile # show identity

Service Profile Name: SP01

UUID Suffix Pool: P_1

Dynamic UUID: c9fe0fd0-d051-11e3-00ff-000000000101

VNIC FC Node:

WWNN Pool: P_N_1

Dynamic WWNN: 20:FF:00:25:B5:00:01:01

UCS-FI /org/service-profile # show vnic identity

vNIC:

Name       Type   Fabric ID Dynamic MAC Addr

---------- ------- --------- ----------------

ESX_Dat_A1 Ether   A         00:25:B5:0A:04:01

ESX_Dat_A2 Ether   A         00:25:B5:0A:04:02

ESX_Dat_A3 Ether   A         00:25:B5:0A:04:03

ESX_Dat_A4 Ether   A         00:25:B5:0A:04:04

vHBA:

Name       Type   Fabric ID Dynamic WWPN

---------- ------- --------- ------------

ESX_FCDat_A1 Fc     A         20:FF:00:25:B5:0A:04:01

ESX_FCDat_A2 Fc     A         20:FF:00:25:B5:0A:04:02

ESX_FCDat_B1 Fc     B         20:FF:00:25:B5:0B:04:01

UCS-FI /org/service-profile # show vnic ESX_Vcon detail

vNIC:

Adapter Policy: global-VMWare

QoS Policy: ESX_QoS

Network Control Policy: CDP_EN

Stats Policy: TemThreshold

UCS-FI /org/service-profile # show vhba ESX_SB_A1 detail

vHBA:

Adapter Policy: global-VMWare

Stats Policy: G-TemThreshold

ステップ2:UCS CentralですべてのID/ポリシー/VLAN/VSAN/テンプレートとGLOBAL-SPを再作成します。

- グローバルプール、ポリシー、VLAN、VSAN、vNICテンプレート、vHBAテンプレート、LANの作成

- 接続ポリシー、SAN接続ポリシー、グローバルサービスプロファイルテンプレート、グローバルサービスプロファイル。

- UCS Managerでローカルに定義されたVSANと同じIDを持つグローバルVSANを作成する場合は、グローバル名が一意であることを確認し、VSAN名の前に「G – 」を指定し、新しく作成作成したしたグローバルVSANのVSANの対応するローカルVSANに設定されているFCoE VLAN IDを正確に入力します。VSAN IDが同じで、FCoE IDが異なる場合、グローバルサービスプロファイルアソシエーションで障害が発生します。

- グローバルSPを作成すると、対応するグローバルIDプールから新しいUUID、MAC、WWNN、およびWWPNが割り当てられます。

- これらの新しいポリシーを新しいグローバルテンプレートに適用します。

- テンプレートからグローバルサービスプロファイルSP01_GPを展開する

- WWNN/WWPN/MACを新しいグローバルプロファイルSP01_GPに設定して、同じIDを保持

注：グローバルSPを作成すると、対応するグローバルIDプールから新しいUUID、MAC、WWNN、およびWWPNが割り当てられます。

CLIを使用してIDを割り当てる方法については、設定ガイドを参照してください

UCS-CENTRAL# connect resource-mgr

UCS-CENTRAL(resource-mgr)# scope org /

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org # scope service-profile SP01_GP

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile # set identity dynamic-wwnn 20:FF:00:25:B5:00:01:01

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile* # commit-buffer

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile # scope vnic ESX_Dat_A1

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile/vnic # set identity dynamic-mac 00:25:B5:0A:04:01

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile/vnic* # commit-buffer

UCS-CENTRAL((resource-mgr) /org/service-profile # scope vhba ESX_FCDat_A1

UCS-CENTRAL((resource-mgr) /org/service-profile/vhba # set identity dynamic-wwpn 20:FF:00:25:B5:0A:04:01

CODVQUCSCEN01(resource-mgr) /org/service-profile/vhba* # commit-buffer

シンプルなUCS Central PowerToolスクリプトを使用して、元の(正しくゾーン化された)WWPNとその他のIDをスワップまたは割り当てます。これらのIDは作成されたグローバルプールの一部であり、これらのIDが適切に割り当てられると、ID Universeは「使用中」ステータスを反映します。

これはUCS Central PowerTools Scriptの一例にすぎず、シスコの公式サポート対象製品ではありません。実稼働環境で使用する前に、自分の責任で使用し、まずラボでテストしてください。グローバルSPの設定、組織、ID、ポリシーなどに従ってスクリプトを編集してください。

詳細については、ガイドを参照してください

Change To (from Local SP) UUID: dc81c8de-3b00-11e5-0000-000000000025 Change To (from Local SP) MAC for vnic0: 00:25:B5:00:00:25

Change To (from Local SP) MAC for vnic1: 00:25:B5:00:00:26

Change To (from Local SP) WWNN ID: 20:00:00:25:B5:00:00:25

Change To (from Local SP) WWPN for A Fabric: 20:00:00:25:B5:AA:00:25 Change To (from Local SP) WWPN for B Fabric: 20:00:00:25:B5:BB:00:25

Start-UcsCentralTransaction

$mo = Get-UcsCentralOrg -Name root | Add-UcsCentralServiceProfile -Name “SP01_GP” -ModifyPresent -Uuid "0909ac8a-2411-11e4-0000-181401000099”

$mo_1 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth0" -Addr "00:25:B5:0A:04:01”

$mo_2 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth1" -Addr "00:25:B5:0A:04:02”

$mo_3 = $mo | Add-UcsCentralVhba -ModifyPresent -Name “fc0" -Addr "20:FF:00:25:B5:0A:04:01”

$mo_4 = $mo | Add-UcsCentralVhba -ModifyPresent -Name “fc1" -Addr "20:FF:00:25:B5:0A:04:02”

$mo_5 = $mo | Add-UcsCentralVnicFcNode -ModifyPresent -Addr "20:01:00:25:B5:14:01:99” Complete-UcsCentralTransaction

Start-UcsCentralTransaction

$mo = Get-UcsCentralOrg -Name root | Add-UcsCentralServiceProfile -Name “SP01_GP” -ModifyPresent -Uuid derived

$mo_1 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth0" -Addr derived

$mo_2 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth1" -Addr derived

$mo_3 = $mo | Add-UcsCentralvhba -ModifyPresent -Name “fc0" -Addr derived

$mo_4 = $mo | Add-UcsCentralvhba -ModifyPresent -Name “fc1" -Addr derived

$mo_5 = $mo | Add-UcsCentralVnicFcNode -ModifyPresent -Addr pool-derived

手動で割り当てるIDごとに繰り返します

ステップ3:UCS CentralにUCSMを登録します。

ステップ4：ローカルプロファイルをグローバルプロファイルに移行します。

- ローカルSPによるサーバの正常なシャットダウン

- ローカルSPの関連付け解除

- ローカルSPの削除（割り当てられたIDを未使用のステータスのプールにリストア）

UCSMでサービスプロファイルを管理する方法の詳細については、設定ガイドを参照してください

ステップ5：新しいグローバルプロファイルを確認します。

UCS-FI /org # show service-profile status

Central(resource-mgr) /org/service-profile # show identity

ステップ6：指定されたサーバにGLOBAL-SPを関連付けます。

中央からSPを関連付ける方法については、『コンフィギュレーションガイド』を参照してください

ステップ7：新しいグローバルSPを割り当てた後に、SAN LUNからサーバを起動する

サーバがKVMコンソール経由でSANから起動できるかどうかを確認します

関連情報

- UCSM設定ガイド

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-central-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- 中央のベストプラクティス

https://communities.cisco.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/66619-102-3-120435/UCS%20Central%20Operations%20and%20Best%20Practice%20Guide.pdf

- 中央設定ガイド

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- PowerToolsスイート

https://communities.cisco.com/docs/DOC-37154