内容

概要

機器ポリシーの設定

ポートの設定

シャーシの確認応答

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Computing System(UCS)Managerを使用してシャーシを検出する手順について説明します。物理接続とクラスタ設定が完了したら（たとえば、Cisco IOSソフトウェアを使用して）、次の手順は、シャーシ検出を実行するようにポリシーとポートを設定することです。  この記事では、機器のポリシーとシャーシの検出を構成する方法を説明します。シャーシが検出されると、UCS Managerの[Equipment]タブにサーバモジュール、IOアダプタなどのシャーシコンポーネントが表示されます。

機器ポリシーの設定

1. 各I/Oモジュール(IOM)からファブリックインターコネクト(FI)への接続が1つだけであると仮定します。

2. UCS Managerにログインします。

3. [Equipment] > [Policies] > [Global policies]に移動します。

[シャーシ/FEX検出ポリシー(Chassis/FEX discover policy)]タブで、個々のIOMとFabric Interconnectのペア間に接続されているリンクの数を選択します。たとえば、先に表示された図面では、各IOMに関連付けられたファブリックインターコネクトへの接続が1つあります。したがって、1リンク・ポリシーが作成されます。このポリシーは、基本的に、シャーシを検出するために必要な接続数を指定するだけです。

[電源ポリシー]タブで、次のいずれかのオプションを選択します。

[電源ポリシー]領域で、[冗長性]フィールドの次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

- 非冗長：設置されているすべての電源がオンになり、負荷が均等にバランスされます。単一の電源で電力を供給できるのは、小型の構成（2,500 W未満の必要）だけです。

- n+1：非冗長性を満たす電源装置の総数と、冗長性のための1つの追加電源装置がオンになり、シャーシの電力負荷を均等に分担します。追加の電源が取り付けられている場合、Cisco UCS Managerは、電源を「オフ」状態にします。

- グリッド:2つの電源がオンになっているか、シャーシにN+1以上の冗長性が必要です。一方の電源に障害が発生した場合（1つまたは2つの電源に対する電力損失の原因となる）、他方の電源回路の残りの電源は引き続きシャーシに電力を供給します。

ポートの設定

ステップ1:[Equipment]タブで、[Fabric Interconnects] > [Fabric Interconnect A/B]に移動します。次に、必要に応じて固定モジュールまたは拡張モジュールを展開します。適切な未設定ポートをサーバとして設定します。

注：IOMからFIへのケーブル接続を適切に行う必要があります。たとえば、FI-AからIOMへのポート番号2と、FI-BからIOM - BへのポートAおよびポート2に接続している場合、これらのポートだけを設定する必要があります。

ステップ2：ポートを右クリックし、IOM（シャーシ）に接続している各ポートのconfigure as server portをクリックします。

ステップ3:Fabric Interconnect A(FI)のサーバポートを設定すると、次のようなリンクステータスが表示されます。（全体的なステータスはアップ）。

ステップ4：同様に、ファブリックインターコネクト上のポートを設定する必要があります – B。

ポートを設定すると、シャーシが検出され、[equipment]タブにリストされます。 上のスクリーンショットでは、シャーシ1が検出されたことが分かります。

シャーシの確認応答

最後に、シャーシをファブリックインターコネクトに接続するリンクの数を増減すると、シャーシを認識できます。シャーシの確認応答により、ファブリックインターコネクトはリンク数の変更を認識し、トラフィックは使用可能なすべてのリンクに流れます。ファブリックインターコネクトのポートを有効または無効にした後、シャーシを再認識するまで少なくとも1分間待ちます。シャーシの再認識が早すぎると、シャーシからのサーバトラフィックのピニングが、有効または無効にしたポートへの変更によって更新されない場合があります。

ステップ 1

ナビゲーション ペインで Equipment  タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment]タブで、[Equipment] > [Chassis] の順に展開します。

ステップ3

確認応答するシャーシを選択します。

ステップ 4

作業ペインで General  タブをクリックします。

ステップ5

[アクション]領域で、[シャーシの確認]をクリックします 。

ステップ6

Cisco UCS Managerに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes ]をクリックします。Cisco UCS Managerはシャーシを切断し、シャーシとシステム内のファブリックインターコネクトまたはファブリックインターコネクト間の接続を再構築します

関連情報

- {http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/2-0/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_0/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_0_chapter_0100010.html

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems