目次

概要

前提条件

使用するコンポーネント

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシューティング

概要

Cisco UCS Manager は 2.2(4) 段階的にトラフィックを中断するそれにシステムをアップグレードしている間 FEX か IOM によって接続されるすべてのサーバからファブリック相互接続をフローする機能であるファブリック避難をもたらします。

前提条件

- UCSM バージョン = 2.2(4) またはより高い

使用するコンポーネント

- UCSM 3.1

- ファブリック相互接続 6248

- IOM/FEX 2204/2208

ネットワーク図

ファブリック相互接続でアクティブであるシステムのセカンダリ ファブリック相互接続をアップグレードすることはトラフィックを破壊します。 このトラフィックはプライマリ ファブリック相互接続に自動的に失敗します。

セカンダリ ファブリック相互接続のアップグレードを始める前にプライマリ ファブリック相互接続にファブリック Evaculation がトラフィックを確認するのに全く失敗します使用されています。

設定

ように示しますファブリック フェールオーバーを設定するためにプロシージャに従うことができます:

1. これを実現させるために、ファブリック相互接続の「設定避難」をクリックして下さい。

2. " on "に Admin Evac モードを変更して下さい。

3. ファブリック避難を有効に した結果を強調表示する確認 の メッセージが現れます。

4. ファブリックからのトラフィックの避難を確認するために『OK』 をクリック して下さい。  代替ファブリックに repin トラフィックをためにファブリック フェールオーバーで設定された vNICs を観察します。 トラフィックが代替ファブリックでフローしていることをホスト オペレーティング システムで確認して下さい。

5. 現時点でセカンダリ ファブリック相互接続のアップグレードを続行して下さい。

6. アップグレードが evacuted ファブリックの完全な再始動 トラフィックフローである時。

7. Admin 避難を消して下さい

8. リセット警告を確認して下さい。

9. からにオペレーション Evac モード変更を確認して下さい。

10. 避難の後のステータスは完了しました。

11. クラスタを導きますセカンダリ ファブリック相互接続に変更して下さい

12. 上記のステップを繰り返し、他のファブリック相互接続をアップグレードして下さい。

確認

ファブリック避難の前にファブリック相互接続（FI）によってトラフィック フローをチェックして下さい。 かどうか IOM 統計から確認できます

- 避難が HIF （ホスト インターフェイス）インターフェイスおよび Transmit （tx）を見たりおよび（Rx）統計を受け取る前に。

- 避難が避難を実行された FI からの HIF 統計を見るべきではなかった後。 その代り次を見られるように NIF （ネットワーク インターフェイス） Tx をおよび Rx 統計見るただはずです

トラブルシューティング

この書き込みの時に、この機能がつくとき UCSM で投げられるアラートがありません。

この機能がつくかどうか言う簡単な方法はすべてが「admin」にそして報告すればこの機能が有効に なるかどうか確認したいと思います IOM バックプレーン ポートのステータスの一覧することです。

問題を troubeshooting の容易さに関しては CSCuy49191 は UCSM で上がるべきアラートのためにこの機能がつくとき記録 されます。

ログで慎重に検査する必要がある場合言う出力を探して下さい:

作成時刻: 2016-10-05T22:10:05.121

User: admin

Session id: web_11801_A

ID: 18706522

アクション： 変更箇所

[Description]： 修正される属性を切り替えて下さい

受けるオブジェクト: sys/switch-B

発生要因： Admin

変更されたプロパティ: adminEvacState （古い: 、新しい一杯にして下さい: 下水管）

これは IOM のすべてのバックプレーン ポートが（ホストは別名 HIF をインターフェイスさせます）つくファブリック避難が理由で「Admin に」示すあることを確認します。

注

ファブリック避難は次とだけサポートされます:

- 手動インストール

- クラスタ設定