内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

CLI での設定

GUI での設定

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco UCS サーバのアップストリーム ポート チャネルを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

この設定を試行する前に、ポート チャネルに関する知識を得ておくことを推奨します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Unified Computing System（UCS）に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

UCS ポート チャネルの設定は Link Aggregation Control Protocol（LACP）モード アクティブで静的に設定されます。この設定は変更できません。したがって、すべてのアップストリーム ポート チャネル設定も LACP モード アクティブに従う必要があります。または、LACP モード パッシブに対するアップストリーム スイッチ ポートを設定できます。

CLI での設定

変更できない UCS インターフェイスのコンフィギュレーション例を次に示します。

UCS1-B(nxos)# show run interface eth1/19

!Command: show running-config interface Ethernet1/19

!Time: Fri Oct 12 20:25:59 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface Ethernet1/19

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

channel-group 100 mode active

no shutdown

ポート チャネル インターフェイス設定を次に示します。

UCS1-B(nxos)# show run interface po100

!Command: show running-config interface port-channel100

!Time: Fri Oct 12 20:21:19 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface port-channel100

description U: Uplink

switchport mode trunk

pinning border

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

speed 10000

ポート チャネルのメンバを表示するためにポート チャネルで show interface コマンドを実行できます。

UCS1-B(nxos)# show interface po100

port-channel100 is up

Hardware: Port-Channel, address: 000d.eccd.665a (bia 000d.eccd.665a)

Description: U: Uplink

MTU 1500 bytes, BW 20000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

Beacon is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

Members in this channel: Eth1/19, Eth1/20

アップストリーム ポート チャネルは、UCS 設定と一致するために LACP である必要があります。他の設定が存在していることがありますが、（少なくとも）次の設定がある必要があります。

5k# show run int eth1/3

!Command: show running-config interface Ethernet1/3

!Time: Sat Oct 13 00:30:51 2012

version 5.1(3)N2(1)

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 100 mode active

NXOS のデバイスに spanning-tree port type edge trunk があります。この設定により、リンクがフラップしたときに、ポートがただちにアップに戻ることが保障されます。障害状態では、アップストリーム スイッチ ポートが STP の状態を遷移しないことが重要です。その場合、ダウンタイムが長くなります。このコマンドの詳細については、spanning-tree port type edge を参照してください。

Cisco IOS でこのコマンドに相当するコマンドは spanning-tree portfast trunk です。

詳細は、次のドキュメントを参照してください。

- 『Catalyst 3550 マルチレイヤ スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド』

- 『STP may cause temporary loss of network connectivity when a failover or failback event occurs（1003804）』

注：このセクションで使用されるコマンドの詳細については、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

GUI での設定

1. ポート チャネル インターフェイスを作成します。

2. ポートを選択し、二重矢印をクリックして [Port Channel] に追加します。

3. [Finish] をクリックすると、LACP がアップストリーム スイッチとネゴシエートする間、ポート チャネルはダウンとして表示されます。

アップストリームのスイッチが正しく設定されると、全体的なステータスがアップ状態に移行します。

トラブルシュート

- 速度が両側で異なる場合、ポート チャネルが起動しません。これはよく起こる設定ミスです。

- まずすべてのリンクを個別に起動してから、近隣ポートを確認しなければならないことがあります。近隣ポートを確認するには、show cdp neighbor を使用します。