内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ローカルストレージMRAID - HDD

ローカルストレージM.2コントローラ

確認

概要

このドキュメントでは、ローカルストレージからブートするための設定について説明します。  MRAID/HDD and M.2 Controller 日付：  Intersight Managed Mode (IMM)サーバ。

著者：Cisco TACエンジニア、Javier GarciaおよびLuis Uribe Rojas

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Intersight

- ローカルブート

- ローカルストレージデバイス（HDD/SSDおよびM.2ドライブ）

- 知識 Redundant Array of Independent Disks (RAID) 設定

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect、ファームウェア4.2(1e)

- UCSB-B200-M5ブレードサーバ、ファームウェア4.2(1a)

- Intersight software as a service (SaaS)

- ストレージコントローラMRAID、MSTOR-RAID

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

ローカルストレージMRAID - HDD

ステップ1：サーバに取り付けられているコントローラとスロットIDを特定します。

移動先  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers.IDをメモします。

ステップ2:作成 Boot Order Policy:

移動先  Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

選択 UCS server と Boot order

設定  Policy Organization, Name, と  Description.

追加  local Disk boot option、選択  Legacy または  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Cisco IOSソフトウェアの  Device Details:

- Device Name は、ポリシーで参照する名前です。

- Slot  は、ステップ1で保存したIDです。

- Bootloader フィールド（オプション）。

Add Virtual Media .isoイメージをインストールするオプション。

設定  Device Name と入力します。

ステップ3:作成  Storage Policy

名前を  Storge Policy を有効にし、  MRAID/RAID Controller Configuration.

設定  Drive Group と  Virtual Drive.

注：仮想ドライブの追加を回避するには、単一ドライブのRAID0作成を使用します。

ステップ4：サーバプロファイルを導入します。

手順4.1 作成したポリシーを適用します。

注：必要に応じて、他のポリシーを追加できます。この記事では、ローカルストレージからブートするために必要なポリシーのみを説明します。必要に応じて、他のポリシーを追加できます。

ステップ5:KVMからOSをインストールします。

ローカルストレージM.2コントローラ

ステップ1:サーバにインストールされているコントローラとスロットIDを特定します。

移動先  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers.IDをメモします。

ステップ2:作成  Boot Order Policy:

移動先   Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

（ポリシー、組織、名前、および説明の設定）。

ローカルディスクブートオプションを追加し、  Legacy または  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Device Name は、ポリシーで参照する名前です。

Slot は、ステップ1で保存したIDです。

Botloader フィールド（オプション）。

追加  Virtual Media .isoイメージをインストールするオプション。

ステップ3:作成  Storge Policy

名前を  Storge Policy を有効にし、  M.2 RAID Controller Configuration.

ステップ4：サーバプロファイルの導入

注：この記事では、ローカルストレージからブートするために必要なポリシーのみを説明します。必要に応じて、他のポリシーを追加できます。

手順4.1 作成したポリシーを適用します。

ステップ5:KVMからOSをインストールします。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

vKVM-Mapped vDVDを起動します。

OSのインストール時にRAIDが表示されることを確認します。